Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Adicionar nós a um anel BLSR

Passo 1: Confirmar provisionamento de anel BLSR

Passo 2: Verificar a integridade do circuito

Passo 3: Iniciar um switch de proteção

Passo 4: Conectar o novo nó

Passo 5: Reiniciar o CTC

Passo 6: Aceite o novo mapa do toque

Passo 7: Atualizar circuitos

Passo 8: Limpar Switches de Proteção

Remover nós de um anel BLSR

Passo 1: Exclua os circuitos que caem no nó que você deseja remover

Passo 2: Identificar, excluir e recriar circuitos de passagem que alteram o STS ou o VT

Passo 3: Iniciar switches de proteção

Passo 4: Remova o nó e reconecte os nós adjacentes

Passo 5: Reiniciar o CTC

Passo 6: Aceite o mapa do toque

Passo 7: Switches de proteção de versão

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como adicionar e remover elementos de rede (NEs) em um anel comutado de linha bidirecional (BLSR).

Observação: você pode adicionar apenas um nó a um BLSR por vez.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Cuidado: este procedimento afeta o serviço. Execute este procedimento durante uma janela de manutenção porque o procedimento envolve a comutação de proteção. Podem ocorrer interrupções de até três minutos para qualquer tráfego Ethernet devido à reconvergência do Spanning Tree. Todo o tráfego restante permanece até 50 ms de acerto.

Este procedimento pressupõe que o novo nó está em rack e alimentado com todas as placas instaladas e que você concluiu o provisionamento. O provisionamento inclui problemas gerais, rede, temporização, SONET Data Communications Channel (SDCC), provisionamento de anel BLSR e colocação de portas ópticas em serviço. Antes de iniciar o procedimento, execute estas etapas:

1. Execute o tráfego de teste através do nó por NTP-A175 ou NTP-A176 com base no tipo BLSR.

2. Identifique e marque todas as fibras envolvidas.

3. Resolva qualquer alarme crítico ou grave. Você pode identificar esses alarmes na guia Alarmes na exibição Rede.

Adicionar nós a um anel BLSR

Esta seção usa uma configuração de laboratório com três nós (Node1, Node2 e Node3). Aqui está um exemplo que mostra como adicionar um quarto nó (Nó4).

Este procedimento envolve estas etapas:

- Passo 1: Confirme o provisionamento de anel BLSR.

- Passo 2: Verifique a integridade do circuito.

- Passo 3: Iniciar um interruptor de proteção forçado.

- Passo 4: Conecte o novo nó ao anel.

- Passo 5: Reinicie o Cisco Transport Controller (CTC).

- Passo 6: Aceite o novo mapa do anel.

- Passo 7: Atualizar circuitos com o novo nó.

- Passo 8: Libere o interruptor de proteção forçada.

Passo 1: Confirmar provisionamento de anel BLSR

Em um anel BLSR, você deve conectar os NEs em uma configuração leste-oeste ao redor do anel. Conecte a placa leste de um nó à placa oeste do nó adjacente e vice-versa. A placa de tronco óptico mais à direita na prateleira é normalmente a placa leste, e a placa mais à esquerda é normalmente a placa oeste.

Verifique se o provisionamento leste-oeste está correto antes de iniciar o procedimento. Clique na guia Alarmes na exibição de rede para verificar se há algum alarme relacionado ao BLSR. Se encontrar algum desses alarmes, limpe os alarmes antes de prosseguir.

Passo 2: Verificar a integridade do circuito

Em seguida, verifique a integridade dos circuitos no anel.

Na exibição Rede, confirme se todos os circuitos aparecem em um estado ativo. Se algum circuito estiver em um estado incompleto, consulte Práticas recomendadas ao configurar circuitos no ONS 15454 e resolva o problema.

Passo 3: Iniciar um switch de proteção

Depois de confirmar a configuração do anel, você deve mudar o tráfego para fora do intervalo onde inserir o novo nó. Primeiro, vá até o nó que se conecta ao novo nó através da porta leste. Aqui, Node3 se conecta ao novo nó.

Cuidado: um switch de proteção forçado pode causar interrupção do serviço se o resto do anel não estiver livre de erros. Verifique as estatísticas do Performance Monitoring (PM) para as outras placas ópticas no anel. Para verificar as estatísticas PM:

1. Faça login em cada prateleira do anel.

2. Clique em uma placa óptica BLSR.

3. Selecione a guia Desempenho.

4. Clique em Atualizar.

Você pode esperar ver zeros em todos os campos se o span for executado sem erros. O tráfego fica desprotegido durante um switch de proteção forçada.

Na visualização Shelf, clique na guia Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR em versões posteriores do software). Na lista de Switches East, escolha Force Ring > Apply para forçar o tráfego para longe da faixa leste.

Clique em Sim na caixa de diálogo de confirmação.

Selecione Sim novamente.

Agora, vá para a visualização da prateleira do nó que se conecta ao novo nó através da porta oeste. Aqui, Node1 se conecta ao novo nó.

Clique na guia Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR em versões posteriores do software). Na lista de switches ocidentais, escolha Force Ring > Apply. Clique em Sim nas duas caixas de diálogo de confirmação. Assim, você força o tráfego para longe da faixa oeste.

Passo 4: Conectar o novo nó

Agora você pode abrir esse intervalo e conectar o novo nó (Nó4).

Remova as fibras leste do nó que se conecta ao novo nó através da porta leste. Conecte as fibras leste à porta oeste do novo nó. Remova as fibras ocidentais do nó que se conecta ao novo nó através de sua porta oeste. Conecte as fibras ocidentais à porta leste do novo nó. Aqui, você se conecta:

- Slot 13 Nó3 para Slot 5 Nó4

- Slot 13 Nó4 para Slot 5 Nó1

Em cada caso, primeiro conecte apenas as fibras Tx e verifique os níveis antes de conectar as fibras Rx. Você pode encontrar os níveis de Rx na seção Referência da placa do Guia de solução de problemas Cisco ONS 15454, versão 5.0.

Passo 5: Reiniciar o CTC

Agora feche o CTC e inicie o CTC novamente para qualquer nó no anel.

Neste ponto, você pode ver os alarmes Path Unnequipped (UNEQ-P) e APSCDFLTK nas placas ópticas adjacentes ao novo nó. A ocorrência desses alarmes é normal.

Passo 6: Aceite o novo mapa do toque

A próxima etapa é aceitar o novo mapa de anéis.

Aguarde até que a caixa de diálogo Alteração de mapa de anel BLSR seja exibida. Clique em Sim para exibir o novo mapa de anéis.

Se a caixa de diálogo Alteração de mapa de anel BLSR não for exibida:

1. Vá para a visualização da prateleira do novo nó.

2. Selecione a guia Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR em versões posteriores do software).

3. Clique no campo Tipo para realçar as informações do toque.

4. Clique em Ring Map.

Quando tiver certeza de que os endereços IP correspondem às IDs do nó, clique emAccept para limpar os alarmes APSCDFLTK.

Passo 7: Atualizar circuitos

Em seguida, você deve atualizar os circuitos. Acesse a visualização da rede e aguarde até que o CTC descubra todos os circuitos.

Qualquer circuito que passe pelo novo nó aparece como Incompleto. Observe o número de circuitos incompletos.

Clique com o botão direito do mouse no novo nó e selecione Atualizar circuitos com novo nó no menu.

Verifique se o número de circuitos atualizados corresponde ao número de circuitos incompletos que você observou anteriormente. Confirme se todos os circuitos estão ativos. Se um dos casos não for verdadeiro, execute novamente os circuitos de atualização com o novo nó.

Observação: nesse ponto, certifique-se de que os alarmes UNEQ-P estejam limpos.

Passo 8: Limpar Switches de Proteção

A última etapa do procedimento é limpar o switch de proteção iniciado na Etapa 3.

Efetue login no nó através da porta leste para se conectar ao novo nó. Na guia Provisioning/Maintenance, escolha Clear na lista East Switch e clique em Apply.

Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação. Repita a ação para o nó através da porta oeste para se conectar ao novo nó. Escolha Clear na lista West Switch.

Remover nós de um anel BLSR

Este procedimento afeta o serviço e deve ser executado durante uma janela de manutenção. Podem ocorrer interrupções de até três minutos para qualquer tráfego Ethernet devido à reconvergência de spanning tree. Todo o tráfego restante permanece com um acerto de até 50 ms para cada switch de proteção iniciado. Cada circuito que alterou o Synchronous Transport Signal (STS) ou o Virtual Tributary (VT) ao passar pelo nó removido incorre em uma interrupção pelo tempo que leva para excluir e reconstruir. Isso depende da proficiência do operador com o CTC.

Agora que adicionamos com êxito um nó (Node4) a um anel BLSR, vamos passar pelo processo de removê-lo novamente. Para fins de demonstração, adicionamos alguns circuitos à configuração do laboratório que usamos acima. Esses circuitos caem no nó que estamos removendo.

Para remover nós de um anel BLSR, você precisa executar estas etapas:

- Passo 1: Exclua todos os circuitos que foram descartados no nó que deseja remover.

- Passo 2: Identifique, exclua e recrie circuitos de passagem que alteram o STS ou o VT.

- Passo 3: Iniciar Switches de Proteção.

- Passo 4: Remova o nó e reconecte os nós adjacentes.

- Passo 5: Reinicie o CTC.

- Passo 6: Aceite o mapa do toque.

- Passo 7: Switches de proteção de versão.

Passo 1: Exclua os circuitos que caem no nó que você deseja remover

Primeiro, você precisa identificar e excluir todos os circuitos que caem no Node4.

Cuidado: este procedimento afeta o serviço. Certifique-se de mover todo o tráfego que cai nesse nó antes de excluir qualquer circuito.

Na visualização Prateleira do nó que deseja remover, clique na guia Circuitos. Selecione Node na lista suspensa Scope (Escopo) para ver apenas os circuitos que passam ou desaparecem nesse nó. Verifique a coluna origem e destino para identificar todos os circuitos que contêm o nó que você deseja remover (Nó4). Para classificar as colunas Origem ou Destino, clique no cabeçalho da coluna.

Conclua estes passos:

1. Clique em cada circuito para realçá-lo.

2. Clique em Excluir.

3. Clique em Sim na caixa de diálogo de confirmação.

4. Clique em OK na caixa de diálogo informativa.

Observação: para realçar vários circuitos para exclusão, mantenha pressionada a tecla CTRL ou SHIFT enquanto clica em cada circuito.

Passo 2: Identificar, excluir e recriar circuitos de passagem que alteram o STS ou o VT

Observação: essa etapa só é necessária se você usou o CTC versão 2.x para criar os circuitos que passam pelo nó. Se você provisionou esse anel BLSR com a versão 3.0 ou posterior, vá para a etapa 3.

Você precisa identificar, excluir e recriar todos os circuitos que alteram o STS ou o VT quando os circuitos passam pelo nó que deseja remover.

Cuidado: este procedimento afeta o serviço. Uma interrupção ocorre pelo período de tempo que você leva para excluir e recriar cada circuito.

1. Na visualização Prateleira do nó que deseja remover, clique na guia Circuitos.

2. Selecione Nó na lista suspensa Escopo.

Como os circuitos de queda desse nó foram identificados e excluídos na etapa anterior, isso mostrará circuitos de passagem nesse nó.

3. Um por um, realce cada circuito e clique em Editar.

4. Marque a caixa de seleção Mostrar mapa detalhado.

Você pode visualizar o STS e o VT nos quais o circuito entra e sai do nó. Se não houver correspondência, documente o circuito para exclusão e recriação.

Nesse caso, nosso circuito na verdade altera STS e VT através do Nó4. Como você pode ver, ele entra usando STS2, VT1-1 e sai usando STS3, VT2-1.

5. Repita a Etapa 4 para todos os circuitos exibidos na exibição de nó. Agora você está pronto para excluir e recriar os circuitos.

6. Um por um, realce os circuitos identificados anteriormente e clique em Excluir.

7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

8. Após a conclusão da eliminação do circuito, clique em OK na caixa de diálogo informativa.

9. Em seguida, clique em Criar e recrie o circuito com os parâmetros originais.

Passo 3: Iniciar switches de proteção

Agora você precisa forçar manualmente o tráfego para longe de todos os spans que se conectam ao Node4. Comece com o nó que se conecta através da porta leste ao Node4. Aqui, comece com Node3.

Cuidado: um switch de proteção forçado pode causar interrupção de serviço se o restante do anel não executar sem erros. Verifique as estatísticas de PM do restante das placas ópticas no anel. Conclua estes passos:

1. Faça login em cada prateleira do anel.

2. Clique em uma placa óptica BLSR.

3. Selecione a guia Desempenho.

4. Clique em Atualizar.

Você pode esperar ver zeros em todos os campos se o intervalo não apresentar erros.

O tráfego fica desprotegido durante um switch de proteção forçada

Na visualização Shelf do Node 3, clique na guia Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR em versões posteriores do software). Na lista East Switch, escolha Force Ring e clique em Apply para forçar o tráfego para longe do span leste.

Selecione Sim na caixa de diálogo de confirmação.

Selecione Sim novamente.

Agora, vá para a visualização da prateleira do nó que se conecta ao novo nó através da porta oeste. Aqui, vá para Node1.

Acesse a guia Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR em versões posteriores do software). Na lista de switches ocidentais, escolha Force Ring e clique em Apply para forçar o tráfego para longe da faixa oeste. Clique em Sim nas duas caixas de diálogo de confirmação.

Passo 4: Remova o nó e reconecte os nós adjacentes

Observação: se o nó que você deseja remover tiver o BITS programado, certifique-se de fazer os ajustes apropriados em qualquer site cronometrado de linha que use o nó como referência.

Agora você pode remover com segurança as fibras do Nó4. Reconecte as fibras aos nós adjacentes. Aqui, conecte o slot 5, Node1 ao slot 13, Node3.

Quando você reconecta fibras a nós adjacentes, primeiro conecte apenas as fibras Tx e verifique os níveis antes de conectar as fibras Rx. Você pode encontrar os níveis de Rx na seção Referência da placa do Guia de solução de problemas Cisco ONS 15454, versão 5.0.

Depois de reconectar todas as fibras, abra a guia Alarmes dos nós recém-conectados. Verifique se as placas de span estão livres de alarmes. Resolva todos os alarmes antes de continuar.

Passo 5: Reiniciar o CTC

Em seguida, você deve fechar e reiniciar o CTC. Não inicie o CTC com o endereço IP do nó que acabou de remover.

Cuidado: o objetivo desta etapa é eliminar o nó removido da exibição no CTC. Se você pular esta etapa e excluir circuitos de passagem do nó removido, os circuitos de passagem poderão ser excluídos dos nós ainda no anel.

Passo 6: Aceite o mapa do toque

Agora, aceite o novo Mapa de Toque.

Aguarde até que a caixa de diálogo Alteração de mapa de anel BLSR seja exibida. Clique em Sim para exibir o novo Mapa de Toque.

Se a caixa de diálogo Alteração de mapa de anel BLSR não for exibida:

1. Vá para a exibição Prateleira de qualquer nó adjacente ao nó removido.

2. Selecione a guia Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR em versões posteriores do software).

3. Clique no campo Tipo para realçar as informações do toque.

4. Clique em Ring Map.

Quando tiver certeza de que os endereços IP correspondem às IDs do nó, clique em Aceitar.

Passo 7: Switches de proteção de versão

A última etapa do procedimento é liberar o switch de proteção iniciado na Etapa 3.

Efetue login no nó com o switch de proteção na porta leste. Na guia Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR em versões posteriores do software), selecione Clear na East Switch List e clique em Apply.

Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação. Repita essa etapa para o nó com um switch de proteção na porta oeste. Selecione Clear na lista West Switch.

Informações Relacionadas

- Práticas recomendadas as configurar circuitos no ONS 15454

- Guia de solução de problemas do Cisco ONS 15454, versão 5.0

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems