Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Separadores e filtros

Separadores POTS

Microfiltros

Configurações comuns de separador de saída e microfiltro

Informações Relacionadas

Introduction

Divisores e microfiltros simples de serviço telefônico antigo (POTS) são usados em linhas telefônicas para garantir a qualidade das chamadas de voz e dados. Este documento descreve divisores e microfiltros e como e quando usá-los. Os divisores de POTS resultam no melhor desempenho de dados e voz quando o roteador e o telefone são usados na mesma linha telefônica.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Separadores e filtros

Esta seção explica a finalidade geral e o projeto dos divisores e filtros POTS.

Separadores POTS

Um divisor POTS (também chamado de divisor) é instalado em uma linha telefônica conectada a dispositivos de dados (alta frequência) e voz (baixa frequência). O divisor encaminha os sinais de alta frequência e baixa frequência na linha telefônica para o dispositivo correto. Sinais destinados ao roteador interrompem as chamadas de voz. Os sinais destinados a chamadas de voz afetam a operação do roteador.

A maioria dos divisores deve ser instalada pela companhia telefônica. No entanto, alguns são instalados pelo cliente. Se você não tiver certeza do tipo de divisor a ser usado, entre em contato com o provedor de serviços.

Esta figura é um exemplo de um tipo de divisor POTS instalado nas instalações do cliente pelo cliente. Outros tipos de divisores são instalados pela companhia telefônica em uma parede externa das instalações do cliente.

Microfiltros

Os microfiltros são instalados em telefones para melhorar a qualidade da chamada de voz quando os equipamentos de voz e dados usam a mesma linha telefônica (par trançado). Você deve usar microfiltros quando uma destas duas condições existir:

- A documentação do(s) telefone(s) que você usa(m) com o roteador indica que os microfiltros devem ser usados com o telefone.

- A qualidade ruim da chamada telefônica é resolvida pela instalação de um microfiltro na linha telefônica.

Configurações comuns de separador de saída e microfiltro

Esta seção descreve os cenários mais comuns que usam divisores e microfiltros listados da mais comum para a menos comum.

Divisor instalado pela Telco

Esse divisor, também conhecido como dispositivo de interface de rede (NID), é instalado pela companhia telefônica nas instalações do cliente.

O roteador e o telefone estão em linhas separadas (par trançado) para o divisor. Eles compartilham a mesma linha telefônica (par trançado) para a Telco. Os microfiltros são opcionais. Eles só devem ser instalados se melhorarem a qualidade das chamadas telefônicas.

Separador instalado pelo cliente

Esse divisor é instalado pelo cliente nas instalações do cliente. O roteador e o telefone compartilham a mesma linha telefônica (par trançado) para a telco. Além disso, eles estão diretamente conectados ao divisor. O divisor está conectado à linha telefônica.

Para telefones adicionais conectados através do divisor, os microfiltros são opcionais e devem ser instalados apenas se melhorarem a qualidade da chamada telefônica.

Para telefones conectados diretamente à linha telefônica, são necessários microfiltros.

Roteador e telefone usando linhas telefônicas separadas

O roteador e o telefone estão conectados a linhas telefônicas separadas para a Telco. O microfiltro é opcional. Ele só deve ser instalado se melhorar a qualidade da chamada telefônica.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL

- Suporte Técnico - Cisco Systems