Contents

Introduction

Perguntas sobre contadores SNMP

Contadores SNMP e perguntas equivalentes de comando show

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece respostas a perguntas freqüentes e orienta os usuários para que possam encontrar recursos úteis sobre SNMP e problemas de SNMP relacionados ao equipamento da Cisco.

Perguntas sobre contadores SNMP

P. Qual MIB devo usar para contadores de interface?

O gerenciamento de interface sobre SNMP é baseado em duas tabelas: A.ifTable (somente clientes registrados) e sua extensão, ifXTable (somente clientes registrados) descritos em RFC1213/RFC2233. As interfaces podem ter várias camadas, o que depende da mídia, e cada subcamada é representada por uma linha separada na tabela. A relação entre a camada superior e as camadas inferiores é descrita na ifStackTable (somente clientes registrados) . A ifTable define contadores de 32 bits para octetos de entrada e saída (ifInOctets (somente clientes registrados) /ifOutOctets), pacotes (ifInUcastPkts (somente clientes registrados) /ifOutUcastPkts (somente clientesregistrados) , if NUcastPkts (somente clientes registrados) /ifOutNUcastPkts (somente clientes registrados) ), erros e descartes. O ifXTable fornece contadores semelhantes de 64 bits, também chamados de contadores de alta capacidade (HC): ifHCInOctets (somente clientes registrados) /ifHCOutOctets (somente clientes registrados) e ifHCInUcastPkts (somente clientes registrados) /ifHCOutUcastPkts (somente clientes registrados) .

P. Quando devem ser usados contadores de 64 bits?

A.O RFC 2233 adotou contadores expandidos de 64 bits para interfaces de alta capacidade nas quais os contadores de 32 bits não fornecem capacidade suficiente e encapsulam muito rápido.

À medida que a velocidade dos meios de rede aumenta, diminui o tempo mínimo em que um contador de 32 bits é envolvido. Por exemplo, um fluxo de 10 Mbps de pacotes back-to-back de tamanho completo faz com que o ifInOctets distribua em apenas 57 minutos. Em 100 Mbps, o tempo de empacotamento mínimo é de 5,7 e, em 1 Gbps, o mínimo é de 34 segundos.

Observação: os contadores SNMP são finalizados, os contadores da interface de linha de comando (CLI) não.

Para interfaces que operam em até 20.000.000 (20 milhões) de bits por segundo, use bytes de 32 bits e contadores de pacote. Para interfaces que operam mais rápido que 20 milhões de bits por segundo e mais lentas que 650.000.000 bits por segundo, você deve usar contadores de pacotes de 32 bits e contadores de octeto de 64 bits. Para interfaces que operam a 650.000.000 bits/segundo ou mais rápido, os contadores de pacotes e octetos de 64 bits devem ser usados.

De forma correspondente, o software Cisco IOS® não suporta contadores de 64 bits para velocidades de interface inferiores a 20 Mbps. Isso significa que os contadores de 64 bits não são suportados em portas Ethernet de 10 Mb, apenas Fast-Ethernet de 100 Mb e outras portas de alta velocidade suportam contadores de 64 bits.

P. Qual versão do SNMP é necessária para consultar contadores de 64 bits?

SNMPv2C ou SNMPv3 é necessário para consultar contadores de 64 bits. O SNMPv1 não suporta contadores de 64 bits. Esteja ciente de que ifInOctets = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 é um contador de 32 bits, enquanto a versão de 64 bits é ifHCInOctets = .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6. A.

Por exemplo:

O Catalyst 5000 usa o snmpget HP OpenView, que assume como padrão o SNMPv1

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifName.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.1 DISPLAY STRING- (ascii) sc0

Consulta com SNMPv1, padrão para o snmpget HP OpenView

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

snmpget Agent reported error with variable #1.

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.

ifHCInOctets.1

SNMP Variable does not exist or access is denied.

Mesma consulta com SNMPv2C

# snmpget -v 2c -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifHCInOctets.1 Counter64 622366215

P. Quais dispositivos Cisco implementam contadores SNMP de 64 bits, especialmente para o IF-MIB?

Esses dispositivos Cisco implementam contadores SNMP de 64 bits: A.

Observação: você deve ser um usuário registrado e deve estar conectado para visitar os links de ID de bug da Cisco e ver informações detalhadas de bug.

- Roteadores Cisco 2500, 2600—Esses roteadores não suportam contadores de 64 bits.

- Catalyst 2950 e 3550—O suporte começa no Cisco IOS Software Release 12.1(11)EA1 desde o bug da Cisco ID CSCdx67611 (somente clientes registrados) e ID de bug da Cisco CSCdw52807 ( clientes registrados somente).

- Catalyst 2900XL e 3500XL—O suporte começa no Cisco IOS Software Release 12.0(5)WC3 desde o bug da Cisco ID CSCds45300 (somente clientes registrados) .

- Catalyst 5000 Series—Desde o Cisco IOS Software Release 3.x. No RSM/RSFC, o suporte começa no Cisco IOS Software Release 12.1(6)E1 desde o bug da Cisco ID CSCds50549 (somente clientes registrados) .

- Módulos ATM Catalyst 5000/6000—Desde o Cisco IOS Software Release 12.0(14)W05(20), consulte o bug da Cisco ID CSCds07238 (somente clientes registrados) .

- OSM de WAN Gigabit Ethernet Catalyst 6000—Desde o Cisco IOS Software Release 12.1.12E, consulte o bug da Cisco ID CSCdw64849 (somente clientes registrados) .

- Catalyst 6000 Series—Todas as versões do software Cisco IOS. O suporte a WS-F6K-MSFC e MSM começa no Cisco IOS Software Release 12.1(8a)E4.

- Catalyst 8500 Series—O suporte começa a partir do Cisco IOS Software Release 12.0(5)W5(13).

- Roteadores Cisco 3600, 4000 e plataformas superiores—A partir do Cisco IOS Software 12.0(1) e Cisco IOS Software Release 12.0(1)T, consulte o bug da Cisco ID CSCdj93712 (somente clientes registrados) e o bug da Cisco ID CSC558 029 (apenas clientes registrados) .

- Interfaces de Frame Relay—A partir do Cisco IOS Software Release 12.0(17)S e Cisco IOS Software Release 12.2(4)T3, consulte Contadores de Frame Relay de 64 bits.

- Interfaces ATM OC3—A partir do Cisco IOS Software Release 12.0(6)T, consulte o bug da Cisco ID CSCdm45357 (somente clientes registrados) .

- Interfaces de túnel—A partir do Cisco IOS Software Release 12.0(16)S, consulte o bug da Cisco ID CSCdt58029 (somente clientes registrados) .

Observação: o Cisco IOS Software não suporta contadores de 64 bits para velocidades de interface inferiores a 20 Mbps. Isso significa que os contadores de 64 bits não são suportados em portas Ethernet de 10 Mb. Somente 100 Mb Fast-Ethernet e outras portas de alta velocidade suportam contadores de 64 bits.

P. Os contadores SNMP ifInOctets e ifOutOctets são iguais aos contadores show interfaces In/Out?

Sim, mas somente quando o SNMP é ativado do tempo de inicialização. Se você ligar um dispositivo Cisco, ative o SNMP, os contadores SNMP iniciam de 0. Eles não captam automaticamente seus valores da saída CLI. A.

P. Os contadores ifInOctets e ifOutOctets incluem sobrecarga de enquadramento (Point-to-Point Protocol, High-Level Data Link Control)?

Yes.A.

P. Em uma interface do Modo de transferência assíncrono, os contadores incluem o cabeçalho da célula?

Os contadores de Modo de Transferência Assíncrona (ATM - Asynchronous Transfer Mode) não incluem a sobrecarga ATM (cabeçalhos de célula e preenchimento AAL5). A.

P. Por que os contadores SNMP não retornam o mesmo número dos comandos CLI show?

Um objeto SNMP definido como um Contador deve seguir o A.RFC1155 :

"3.2.3.3. Contador

Esse tipo de aplicação inteira representa um inteiro não negativo que aumenta monotonicamente até atingir um valor máximo, quando ele se envolve e começa a aumentar novamente de zero. Este memorando especifica um valor máximo de 2^32-1 (4294967295 decimal) para contadores."

Não há métodos para redefinir um contador SNMP para zero sem a necessidade de recarregar o dispositivo.

A saída do contador de um comando show CLI pode ser redefinida em interfaces, pois as restrições SNMP não estão presentes.

Os contadores de interface originais definidos em MIB-2 são contadores de 32 bits. Para uma interface de 10 Mbps, um contador de 32 bits pode, teoricamente, ser encapsulado em 57 minutos. É fácil evitar descontinuidades com um período tão longo. Mas para 100 Mbps, o tempo mínimo de finalização teórica é de 5,7 minutos. Para interfaces de 1 Gbps, ele cai para 34 segundos. Concebidos estes tempos são para a transmissão de pacotes completos back-to-back, um ideal teórico. Ainda assim, quanto maior a velocidade da interface, mais difícil será evitar a perda de um contador de quebra. Como uma solução para esse problema, o SNMPv2 SMI definiu um novo tipo de objeto, counter64, para contadores de 64 bits. Portanto, há vários novos contadores de 64 bits definidos na tabela de interface de extensão (ifxTable) definida na RFC 1573 (substituída posteriormente pela RFC 2233 ). Estes são do IF-MIB-V1SMI.my (somente clientes registrados) .

ifHCInOctets (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6)

ifHCOutOctetos (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10)

ifHCInUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.7)

ifHCOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.11)

ifHCInMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.8)

ifHCOutMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.12)

ifHCInBroadcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9)

ifHCOutPktsBroadcast (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.13)

Embora o suporte básico para contadores de 64 bits tenha sido gravado no Cisco IOS Software Release 11.3, que inicia no Cisco IOS Software Release 12.0, somente se HCInOctets (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6) e ifHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.3 1.1.1.1.10) foram implementadas somente para subinterfaces LEC LANE ATM. Para os switches de grupo de trabalho Catalyst, o suporte ao contador de 64 bits foi implementado na versão 3.1.

Observação: você deve usar o protocolo SNMPv2c ou SNMPv3 para recuperar qualquer objeto do contador 64.

Contadores SNMP e perguntas equivalentes de comando show

P. O que os roteadores Cisco fazem para as seguintes variáveis SNMP MIB: ifInOctets, ifInUcastPkts, ifInNUcastPkts, ifInDiscards, ifInErrors, ifInUnknownProtos, ifOutOctets, ifOutUcastPkts, ifOutNUcastPkts, ifOutDiscards, ifOutEric e seOutQLen?

Consulte esta tabela para obter detalhes. Eles são do A.RFC1213-MIB (somente clientes registrados) .

ifInNUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.12)

Estas são contagens de pacotes de transmissão e multicast de entrada.

ifInDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13)

Eles são contados como sem buffers conforme refletido no comando show interfaces.

ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)

Estas são contagens de todos os erros de entrada refletidos no comando show interfaces.

ifInUnknownProtos (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15)

Estes são contados como erros não classificados.

ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)

Estas são contagens do número de bytes de saída pela interface como mostrado no comando show interfaces.

ifOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17)

Estas são contagens de pacotes de transmissão e multicast de saída.

ifOutDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19)

Eles são contados como quedas de saída conforme mostrado no comando show interfaces.

ifOutErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20)

Eles são contados como erros de saída conforme mostrado no comando show interfaces.

ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21)

Este é o número de pacotes que podem estar na fila de saída conforme mostrado no comando show interfaces.

As variáveis listadas anteriormente que não dizem que aparecem em show interfaces não estão disponíveis em outro lugar além do SNMP.

Examples

Este exemplo usa um 3640 executado com o Cisco IOS Software Release 12.2(2)T1. A string de comunidade somente leitura (RO) usada é pública e a string de comunidade de leitura e gravação (RW) usada é privada. Consulte Como configurar séries de comunidade SNMP para obter mais informações sobre como configurar séries de comunidade SNMP em dispositivos.

Esta saída é típica do comando show ip interface brief executado no modo enable:

3600#show ip interface brief

Interface    IP-Address      OK? Method Status  Prol

BRI0/0       unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

FastEthernet0/0     172.16.99.20    YES NVRAM  up      up

Serial0/0    unassigned      YES NVRAM  down    dow

Serial0/0.1  unassigned      YES unset  down    dow

BRI0/0:1     unassigned      YES unset  administratively down dow

BRI0/0:2     unassigned      YES unset  administratively down dow

Serial0/1    unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

ATM1/0       unassigned      YES NVRAM  down    dow

ATM1/0.109   10.164.0.46     YES NVRAM  down    dow

Virtual-Template1   99.99.99.99     YES NVRAM  down    dow

Loopback0    10.1.10.1       YES NVRAM  up      up

Loopback1    unassigned      YES NVRAM  up      up

Loopback101  3.3.3.3  YES NVRAM  administratively down dow

Loopback200  4.4.4.14 YES NVRAM  administratively down dow

Loopback201  4.4.4.18 YES NVRAM  administratively down dow

Esta saída é o objeto MIB se Descr (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) para o roteador anterior, que é uma string de texto que contém informações sobre a interface. Isso dá o nome e a descrição da interface conforme obtidos, que usa a saída do comando CLI anterior. ifName (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1) também pode ser usado, mas ifDescr fornece a descrição da interface junto com o nome, onde ifName fornece apenas o nome da interface.

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2 = BRI0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 = Serial0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.5 = BRI0/0:1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 = BRI0/0:2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.8 = Null0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.10 = Foreign Exchange Office 2/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.11 = Foreign Exchange Office 2/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.12 = recEive And transMit 3/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.13 = recEive And transMit 3/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.14 = Loopback0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.15 = Loopback1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.16 = Loopback101

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.17 = Loopback200

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.18 = Loopback201

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.19 = Serial0/0.1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.20 = ATM1/0.109-atm subif

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = ATM1/0.109-aal5 layer

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.22 = Virtual-Template1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.23 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.24 = Voice Over IP Peer: 2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.25 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 111

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.26 = Voice Over IP Peer: 222

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.27 = Voice Over IP Peer: 1234

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.28 = Voice Over IP Peer: 300000

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.29 = Voice Over FR Peer: 3

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.30 = Voice Over IP Peer: 99

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.31 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 9

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.32 = BRI0/0-Physical

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.33 = BRI0/0-Signaling

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.34 = BRI0/0:1-Bearer Channel

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.35 = BRI0/0:2-Bearer Channel

1. ifInDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.35 = Counter32: 0

O ifInDiscards é zero para todas as interfaces deste roteador. Se você comparar isso com o resultado da CLI do comando show interfaces fastEthernet 0/0, isso confirma o resultado:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1767411 packets input, 178272010 bytes

Received 1161500 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7146925 packets output, 765049281 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2. ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Counter32: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.35 = Counter32: 0

Esta saída mostra que há apenas um erro de entrada para a interface

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Counter32: 1.

Para determinar qual interface é essa, compare-a com a saída de ifDescr acima, que mostra que isso é de interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1. Agora execute o comando show interfaces serial 0/1 no modo de ativação para verificar o resultado anterior:

3600#show interfaces serial 0/1

Serial0/1 is administratively down, line protocol is down

Hardware is DSCC4 Serial

Description: atm-dxi test

MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM-DXI, loopback not set

Keepalive not set

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1w1d

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down

3. ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 765470674

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.35 = Counter32: 0

Se você comparar o resultado anterior com a saída do ifDescr, isso indica:

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 98 corresponde a interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 765470674 corresponde a interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Counter32: 98 corresponde a interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = camada ATM1/0.109-aal5

Esta é a saída do comando CLI show interfaces para cada uma das interfaces anteriores executadas no modo de ativação:

3600#show interfaces atM 1/0

ATM1/0 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155000 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5

1024 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 1w1d, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2 packets output, 98 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1772214 packets input, 178767841 bytes

Received 1164210 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7149179 packets output, 765450524 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

A saída do ifOutOctets não corresponde à saída CLI do comando show interfaces FastEthernet 0/0, mas é semelhante. Isso ocorre porque pode haver um atraso quando as interfaces são interrogadas e quando o comando CLI é executado.

3600#show interfaces atM 1/0.109

ATM1/0.109 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

Description: pvc

Internet address is 10.164.0.46/30

MTU 4470 bytes, BW 2250 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM

0 packets input, 0 bytes

2 packets output,98 bytes

0 OAM cells input, 77093 OAM cells output

AAL5 CRC errors : 0

AAL5 SAR Timeouts : 0

AAL5 Oversized SDUs : 0

AAL5 length violation : 0

AAL5 CPI Error : 0

4. ifOutDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.35 = Counter32: 0

O ifOutDiscards é zero para todas as interfaces. Com o comando show interfaces fastEthernet 0/0 como exemplo, este comando produz este resultado:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1774581 packets input, 179005552 bytes

Received 1165620 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150259 packets output, 765645035 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

5. ifOutErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.35 = Counter32: 0

O ifOutErrors é zero para todas as interfaces. Com o comando show interfaces fastEthernet 0/0 como exemplo, este comando produz este resultado:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776187 packets input, 179154616 bytes

Received 1166778 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150781 packets output, 765744231 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

6. ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.1 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.2 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.3 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.4 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.5 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.6 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.7 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.8 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.10 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.11 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.12 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.13 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.14 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.15 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.16 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.17 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.18 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.19 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.20 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.21 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.22 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.23 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.24 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.25 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.26 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.27 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.28 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.29 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.30 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.31 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.32 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.33 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.34 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.35 = Gauge32: 0

O ifOutQLen é zero para todas as interfaces. Com o comando show interfaces fastEthernet 0/0 como exemplo:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776912 packets input, 179225431 bytes

Received 1167240 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7151102 packets output, 765796341 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

P. Qual é a relação entre as instruções show interfaces no buffers e input queue drops? Por que os inDiscards do SNMP não fornecem nenhum contador de buffers e não quedas de fila de entrada, enquanto os outDiscards do SNMP fornecem quedas de fila de saída?

O locIfInputQueueDrops/ifInDiscards funciona de forma diferente de locIfOutputQueueDrops/ifOutDiscards. O ifInDiscards conta o número de pacotes que são descartados por falta de um recurso do sistema, como um buffer. Geralmente, é um subconjunto de locIfInputQueueDrops. Você frequentemente vê locIfInputQueueDrops = ifInDiscards. Mas locIfInputQueueDrops também conta o número de pacotes descartados porque atingem o limite da fila de entrada. Portanto, geralmente, você vê locIfInputQueueDrops > ifInDiscards. A.

Summary

locIfInputQueueDrops = Quedas de Limite de Fila + Sem Quedas de Buffer ifInDiscards = Sem Quedas de Buffer (e é um subconjunto de locIfInputQueueDrops)

O locIfOutputQueueDrops e ifOutDiscards são sempre iguais quando contam os mesmos eventos. Esses eventos atingem o limite da fila de saída e não têm um buffer tx de hardware quando um pacote é comutado rapidamente de uma interface para outra. Os OIDs dos objetos MIB anteriores são os seguintes:

A partir de OLD-CISCO-INTERFACES-MIB (somente clientes registrados)

De RFC1213-MIB (somente clientes registrados)

locIfInputQueueDrops = 0,1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26

ifInDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

locIfOutputQueueDrops = 0,1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27

ifOutDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

P. Posso pesquisar sem buffers em um roteador?

Yes. Você pode pesquisar ifInDiscards para pesquisar sem buffers. A.

P. Como faço para pesquisar quedas de limite de fila em um roteador?

Com o uso do SNMP, não há como o comando A.show interfaces dividir os elementos individuais que entram nas quedas de saída.

Considere estas novas informações sobre o que entra no contador de descartes de saída:

Quedas de entrada = Quedas de limite de fila + Quedas de limitação + quedas completas de fila SMT + quedas RSRB + nenhuma perda de buffer

Além disso, os contadores SNMP nunca são zerados, mesmo que as interfaces sejam limpas.

Informações Relacionadas

- Dicas técnicas dos serviços de aplicativos IP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems