Contents

Introduction

Por que meu produto TANDBERG Codian não aceita meu certificado SSL válido?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. Por que meu produto TANDBERG Codian não aceita meu certificado SSL válido?

Às vezes, os produtos TANDBERG Codian não aceitarão certificados X.509 SSL que funcionam em outros equipamentos. Isso ocorre quase sempre porque o certificado e/ou o arquivo de chave não têm a devolução final do carro.A.

Para corrigir esse problema, abra o certificado e/ou o arquivo de chave e verifique se há um retorno de carro na linha final de texto do arquivo.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems