Contents

Introduction

Por que vejo patches cor-de-rosa ou verdes no meu fluxo de vídeo com produtos Codian?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Por que vejo patches cor-de-rosa ou verdes no meu fluxo de vídeo com produtos Codian?

Os patches ou linhas cor-de-rosa e verde vistos em vídeo decodificado são geralmente o resultado de perda de pacotes ou dados incorretos no fluxo de vídeo. Muitos codecs de vídeo (incluindo H.261, H.263 e H.264) usam o sistema Y'CbCr para representar o espaço de cores, onde Y' é o componente 'luma' (brilho) e Cb e Cr são os componentes de croma azul e vermelho, respectivamente. Para muitos valores Y'CbCr não há um valor RGB equivalente e a cor vista na exibição depende dos detalhes do algoritmo usado. Um valor Y'CbCr de (0,0,0) é frequentemente convertido na cor verde, enquanto um valor Y'CbCr de (255.255.255) leva a uma cor rosa. Essas cores podem ser semelhantes às mostradas abaixo. A.

Se você encontrar os sintomas descritos acima, siga os procedimentos normais de solução de problemas de rede e perda de pacotes.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems