Contents

Introduction

Qual é a largura de banda mínima necessária para o H.239 para unidades e blades Codian MCU, IP VCR e ISDN GW?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN Produtos GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505 e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Qual é a largura de banda mínima necessária para o H.239 para unidades e blades Codian MCU, IP VCR e ISDN GW?

Quando H.239 é usado em uma chamada ponto a ponto ou em uma conferência, um segundo canal de vídeo deve ser aberto. Teoricamente, a largura de banda mínima para esse canal é de 4 kbps; entretanto, na prática, geralmente é necessária uma largura de banda mais alta. Mesmo que o H.239 possa ser enviado com seu equipamento nessa largura de banda, a qualidade será muito ruim porque a maioria dos endpoints não consegue suportar dois fluxos de vídeo coerente em larguras de banda muito baixas.A.

Por exemplo, é teoricamente possível ajustar o áudio, o fluxo de vídeo principal e o vídeo estendido para H.239 a uma largura de banda de chamada de 128 kbps; no entanto, não é recomendado porque você terá uma qualidade excepcionalmente ruim em todos os aspectos da chamada. Por esse motivo, as unidades GW ISDN Codian e os blades GW ISDN MSE 8000 não anunciam o H.239 para chamadas com larguras de banda inferiores a 256 kbps.

Embora os blades MCU e MSE 8000 Media e as unidades IP VCR e os blades IP VCR anunciem o H.239 com largura de banda de 128 kbps, o problema de qualidade está sempre presente e, portanto, não recomendamos o uso do H.239 nessa largura de banda. Se você abrir um canal H.239 nessa largura de banda, a qualidade do fluxo dependerá da largura de banda usada para o fluxo principal de vídeo e áudio e na taxa de quadros do canal de conteúdo - você deve esperar obter uma qualidade muito ruim ou nenhum fluxo H.239, dependendo do endpoint.

Portanto, recomendamos uma largura de banda total de chamadas de pelo menos 384 kbps para uma chamada de vídeo com H.239 para chamadas IP e ISDN.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems