Contents

Introduction

Por que estou recebendo falhas contínuas de login no registro de eventos do meu produto Codian?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. Por que estou recebendo falhas contínuas de login no registro de eventos do meu produto Codian?

Mensagens semelhantes às seguintes em seu registro de eventos indicam que alguém está tentando acessar o FTP na unidade.A.

17307 2007/04/04 11:52:50.673 Sessão de Informações sobre FTP 0

Falha no login, usuário 'ADMINISTRATOR'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 Sessão de Informações sobre FTP 0

Falha no login, usuário 'ADMINISTRATOR'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 Sessão de Informações sobre FTP 0

Falha no login, usuário 'ADMINISTRATOR'

As tentativas geralmente usam nomes de usuário padrão, como 'ADMINISTRADOR'. Cada tentativa tem uma senha diferente. Para evitar mesmo a pequena chance de acesso não autorizado, desative a porta FTP enquanto não estiver usando (vá para Rede > Serviços e desmarque a caixa de seleção FTP).

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems