Contents

Introduction

Por que minha MCU Codian / IP VCR / IP GW se torna não registrada de um gatekeeper ECS após problemas de rede?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Por que minha MCU Codian / IP VCR / IP GW se torna não registrada de um gatekeeper ECS após problemas de rede?

Se a conexão de rede entre o Codian MCU / IP VCR / IP GW e ECS cair por vários minutos, ECS vê que o MCU / IP VCR / IP GW não está mais respondendo aos heartbeats, envia uma mensagem de cancelamento de registro e remove o MCU / IP VCR / IP GW da sua tabela de gatekeeper.A.

O GW do Codian MC / IP VCR / IP não vê essa mensagem e acredita que seu registro no gatekeeper ainda é válido. Portanto, o MCU / IP VCR / IP GW não se registra novamente - mas o ECS não roteia novas chamadas para ele.

O ECS normalmente usa a configuração "time to live" (tempo de vida) em mensagens de registro para detectar esses problemas temporários. O porteiro permite que o registrando saiba que seu registro só será mantido por algum tempo, por exemplo, 5 minutos. O registrando precisa então se registrar novamente. Como o registrando registra regularmente, mesmo que haja problemas de rede, o registro não é perdido.

Infelizmente, o ECS só usa a configuração de tempo de vida se o registrando incluir um tempo de vida em sua mensagem de registro e, atualmente, o Codian MCU / IP VCR / IP GW não. Isso significa que o Codian MCU / IP VCR / IP GW acha que o registro é permanente e não se registra novamente após problemas de rede, e seu registro pode ser perdido.

Uma maneira de contornar isso na MCU é criar uma conferência na MCU que se repete diariamente e é registrada no gatekeeper. Dessa forma, sempre que essa conferência se tornar ativa/inativa, ela alterará o registro da MCU com o gatekeeper, renovando assim o registro. Não há solução equivalente no VCR IP ou no GW IP.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems