Contents

Introduction

Quais MIBs SNMP são compatíveis com os produtos Codian?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Quais MIBs SNMP são compatíveis com os produtos Codian?

Oferecemos suporte ao Simple Network Management Protocol (SNMP), que permite usar ferramentas de gerenciamento de rede existentes (como o monitor HP OpenView) para monitorar produtos Codian. Os produtos da Codian têm suporte genérico a MIB II para sistema básico e rede. Unidades e blades podem receber e responder a solicitações SNMPv1 e SNMPv2c e suportar vários MIBs padrão da seguinte maneira. (Todas as mensagens de interceptação SNMP são enviadas usando SNMPv1.)A.

- RFC 1213 (somente leitura)

- sistema

- Interface

- at

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp:

Além disso, o VCR IP suporta UCD-SNMP para uso de disco.

As seguintes armadilhas padrão também são suportadas:

- Inicialização a frio

- Falha de autenticação

Note: Não há MIBs proprietárias da TANDBERG Codian usadas. Todos os MIBs são somente leitura.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems