Contents

Introduction

Por que o log de eventos no Codian MCU / ISDN GW exibe o erro 'Falha ao limpar o cache para o compact flash externo'?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505 e Cisco TelePresence MCU Produtos CU MSE 8510.

P. Por que o log de eventos no Codian MCU / ISDN GW exibe o erro 'Falha ao limpar o cache para o compact flash externo'?

Você definiu sua unidade (produto TelePresence) para armazenar CDRs (registros de detalhes de chamadas), mas não colocou uma placa Compact Flash no slot compact flash externo para que eles sejam armazenados. (As unidades da Codian não armazenam os CDRs internamente; eles só armazenam em cache o valor dos últimos segundos).A.

- Para parar o aparecimento desta mensagem, vá para Eventos > Log de CDR e clique em Desativar.

- Como alternativa, se quiser manter os CDRs, coloque uma placa flash compacta de 256 Mb no slot externo e a unidade começará a usá-la. Você pode recuperar os CDRs através da interface da Web. Vá para Eventos > Log de CDR e role para baixo para ver a lista Registro de detalhes de chamadas. Você pode baixar a lista da interface da Web como XML. Você também pode baixar CDRs usando FTP; entretanto, você não pode copiar CDRs diretamente do cartão Compact Flash (usando um leitor de cartão Compact Flash separado) porque eles estão armazenados em um formato personalizado.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems