Contents

Introduction

Como atualizo minha unidade Codian usando Compact Flash externo?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050.

P. Como atualizo minha unidade Codian usando Compact Flash externo?

Muito ocasionalmente, é necessário atualizar o software de uma unidade usando o slot externo Compact Flash. Exemplos dessas situações são:A.

- Foi feita uma tentativa de instalar o software ISDN Gateway em um MCU ou IP VCR (ou vice-versa), e a unidade está reinicializando repetidamente de modo que a interface da Web está inacessível

- Ocorreu uma falha de energia durante uma tentativa de atualização anterior e a unidade não inicializará até o ponto onde a interface da Web está acessível

- A senha do administrador foi perdida e a unidade está executando uma versão do software que não tem o comando reset_config

Siga estes passos para atualizar usando Compact Flash externo:

1. Obtenha a versão necessária do software como arquivo .zip no site da Codian.

2. Extraia a imagem do arquivo .zip para o disco rígido e renomeie o kupgrade da imagem extraída.

3. Obtenha uma placa Compact Flash com capacidade entre 32 e 256 MB e alguns meios de gravá-la. Os leitores/gravadores de cartão flash compacto USB estão prontamente disponíveis.

4. Copie o kupgrade para a placa Compact Flash.

5. Conecte um terminal serial à porta do console da sua unidade usando as configurações de conexão na etiqueta traseira da unidade.

6. Insira a placa Compact Flash no slot do painel frontal da unidade e desligue/reinicie a unidade da interface da Web, se disponível: caso contrário, na linha de comando, digite "reboot s" (reiniciar s) no prompt.

7. Observe a saída no terminal serial. Após alguns segundos, você verá várias linhas de '......" , seguido de uma mensagem informando o número de bytes copiados. Isso representa a cópia da imagem do kupgrade da placa Compact Flash externa para a memória interna da unidade.

8. Ejete a placa Compact Flash do slot externo.

A unidade concluirá o processo de atualização e reinicializará por sua própria iniciativa. O processo agora está concluído.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems