Contents

Introduction

Como me conecto à porta do console na minha unidade Codian?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. Como me conecto à porta do console na minha unidade Codian?

A porta de console opera da mesma maneira em todas as unidades Codian. Siga estes passos:A.

1. Verifique se a alimentação está conectada à unidade e se o LED de status está verde.

2. Conecte a porta do console da unidade à porta serial do PC usando o cabo RJ45 para DB9 fornecido.

3. Use um programa de terminal serial, como o HyperTerminal, para se conectar à unidade.

4. Defina o software do terminal com as seguintes configurações:

- Taxa de transmissão: 38400

- Bits de dados: 8

- Paridade nenhum

- Bits de parada: 1

- Controle de fluxo: nenhum

5. Pressione Enter e o prompt de comando aparece no terminal.

Mais instruções sobre como configurar o produto TelePresence são fornecidas no Guia de introdução apropriado.

Note: O software MCU versão 4.0 introduz a capacidade de desativar a porta de console na MCU. Consulte a ajuda on-line para obter detalhes.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems