Contents

Introduction

A câmera TANDBERG EX90 PrecisionHD tem zoom óptico?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. A câmera TANDBERG EX90 PrecisionHD tem zoom óptico?

Sim, a câmera PrecisionHD no EX90 tem um zoom óptico 1,5x completo.A.

1. Toque no ícone Ajustes no canto inferior esquerdo do menu principal do InTouch.

2. Selecione Câmera e ajuste o zoom com os botões + e -.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems