Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado com algumas das novas unidades do Cisco Generation 2 Prime Infrastructure Appliance e fornece uma solução alternativa para o problema para evitar a necessidade de uma RMA (Return Merchandise Authorization, Autorização de devolução de mercadoria).

Problema

Algumas das novas unidades do Prime Infrastructure Appliance geração 2 (número de peça da Cisco PI-UCS-APL-K9 ou PI-UCS-APL-K9=) podem relatar uma falha moderada e/ou exibir um LED âmbar iluminado quando ligado pela primeira vez.

Esse problema envolve duas placas flash integradas, chamadas Cisco FlexFlash, que são usadas para manter pequenas imagens (menos de 32 GB) para inicializações em determinadas configurações. O FlexFlash é normalmente composto por duas placas flash de 32 GB espelhadas uma para a outra. Se os dois não forem espelhados, uma falha moderada será gerada na unidade:

Note: Este problema está atualmente rastreado com o bug da Cisco ID CSCuv50800.

Solução

Conclua estes passos para usar o Cisco Integrated Management Controller (CIMC) para verificar e corrigir esta situação:

1. Acesse o CIMC e verifique o Status geral do servidor no CIMC:

2. Navegue até Storage > Cisco FlexFlash > Virtual Drive Info (Armazenamento > Cisco FlexFlash > Informações da unidade virtual) e verifique o status da unidade virtual:

Nesse caso, o status é Degraded (Degradado). A unidade física também pode mostrar não saudável:

3. Navegue até Controller Info > Configure Cards para configurar o espelho Redundant Array of Independent Disks (RAID):

4. No campo Mode, clique no botão de opção Mirror. No campo Select Primary Card, escolha Slot 1 na lista suspensa. Clique em Salvar quando concluído:

5. Clique em Sim para continuar:

6. Navegue até Virtual Device Info > Sync Virtual Drive para sincronizar manualmente o espelho RAID:

7. Clique em Sim quando este prompt for exibido:

8. Verifique o status da Operação em andamento:

Nesse caso, o progresso mostra Sincronização (Manual). Após algum tempo (até duas horas), a operação de sincronização é concluída e todos os indicadores de status ficam verdes: