Índice

Introdução

Como verificar o desenvolvimento datilografe dentro o PCA?

Introdução

Este documento descreve como verificar o desenvolvimento datilografa dentro o acreditação principal da Colaboração (PCA).

Como verificar o desenvolvimento datilografe dentro o PCA?

O PCA tem quatro tipos do desenvolvimento, a saber:

1. Pequeno

2. Médio

3. Grande

4. Muito grande

Às vezes como parte de um desenvolvimento, você precisa de conhecer o tipo do desenvolvimento a fim reduzir para baixo à causa de raiz ou às outras questões conhecidas.

Isto pode ser identificado com a ajuda deste arquivo de configuração.

1. Entre ao PCA do CLI através do Shell Seguro (ssh) com porta 26.

2. Entre como o usuário admin e mude então ao usuário de raiz.

3. Datilografe mais /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties para encontrar o tipo do desenvolvimento segundo as indicações desta imagem: