Contents

Introduction

Problema

Prerequisites

Solução

Introduction

Este documento descreve o processo para ativar a alteração da bridge de rede padrão no instalador de forma que ela não entre em conflito com uma rede privada e a instalação possa ser concluída.

Problema

A ponte docker do conjunto padrão usa o intervalo de IP 172.18.0.0/16 e isso pode interferir em uma rede privada. Quando o instalador é carregado, as coisas podem se tornar não roteáveis do instalador para a rede privada. Você pode ver esta ponte por meio de:

ip address show

Quando conectado à VM do instalador. Você também pode ver esta ponte no encaixe via:

docker network ls

Deve ser semelhante a este:

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network ls

NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE

eadee20d76ce        bridge              bridge              local

3a009a3d7747        host                host                local

f4ca595dfac5        none                null                local

5b0dbc510082        suite               bridge              local

Prerequisites

1. Ao implantar a VM do instalador (ova ou qcou2), você deve ser capaz de fazer login nela, de modo que, se você usar a VMware, você deve alterar o default-instance-id e o nome do host ao implantar o OVA e adicionar uma chave pública ou senha.

2. Se você usar o Openstack, basta inserir uma chave.

Solução

Etapa 1. Faça login no instalador.

Etapa 2. Desconecte os contêineres do instalador de camarotes da ponte atual por meio de:

docker network disconnect suite suite-prod-mgmt

docker network disconnect suite suite-nginx

docker network disconnect suite suite-installer-ui

docker network disconnect suite suite-k8s-mgmt

Etapa 3. Se houver outros contêineres conectados à suíte bridge, você também deve desconectá-los, de forma semelhante.

Etapa 4. Depois de desconectar todos os contêineres da ponte, você deve remover a ponte por:

docker network rm suite

Etapa 5. Agora você deve criar uma nova bridge docker com o mesmo nome, mas uma rede /16 diferente para não entrar em conflito com a rede privada. Neste exemplo de comando, 192.168.0.0/16 é usado:

docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.0.0/16 --gateway=192.168.0.1 suite

Note: Deve ser uma rede /16 e deve ser nomeada suite.

Etapa 6. Reinicialize a VM do instalador via:

shutdown -r now

Passo 7. Faça login novamente na VM.

Etapa 8. Verifique se os contêineres do instalador do camarote estão ativos e em execução por meio de:

docker ps

Deve ser assim:

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker ps

CONTAINER ID        IMAGE                                                                            COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES

8d437dab65b9        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-nginx:5.0.0-RC2.8          "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   suite-nginx

6bbffff3c248        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-prod-mgmt:5.0.0-RC2.8      "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-prod-mgmt

515754611a28        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-k8s-mgmt:5.0.0-RC2.8       "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-k8s-mgmt

8cd9d0c6ddb4        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-installer-ui:5.0.0-RC2.8   "npm start"         13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-installer-ui

Etapa 9. Você pode então verificar se a ponte de suíte *NEW* funciona bem com:

docker network inspect suite

Deve ser semelhante a este com o intervalo de ip *NEW* como os endereços IPv4:

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network inspect suite

[

{

"Name": "suite",

"Id": "5b0dbc51008296cccbc766cfd44da1ce95e2cc803fd208e28af60b7931737485",

"Created": "2019-02-14T20:41:25.323694587Z",

"Scope": "local",

"Driver": "bridge",

"EnableIPv6": false,

"IPAM": {

"Driver": "default",

"Options": {},

"Config": [

{

"Subnet": "192.168.0.0/16",

"Gateway": "192.168.0.1"

}

]

},

"Internal": false,

"Attachable": false,

"Containers": {

"515754611a28d25ad43cb028ca133755fe7fe97609efe62f142c77607167844b": {

"Name": "suite-k8s-mgmt",

"EndpointID": "9e9e3860e284548a8634eef0dfc208da26532a0d5f696ad60aba0edf9a05ba73",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",

"IPv4Address": "192.168.0.3/16",

"IPv6Address": ""

},

"6bbffff3c24848028c0ea9b4294dcf47e78486acdaa0895747adbaed93aee83a": {

"Name": "suite-prod-mgmt",

"EndpointID": "d3f7b14f0c5101df9a17ca857d7b6fb1bbbd47063d3538cdfcad982c01f120e0",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:04",

"IPv4Address": "192.168.0.4/16",

"IPv6Address": ""

},

"8cd9d0c6ddb4424af25898131b68d22ca531c954c032d345981a25c90e9a3777": {

"Name": "suite-installer-ui",

"EndpointID": "47bf559917bb044b4a06a1010685b2388a670c29979fa4201d922445f31da63e",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",

"IPv4Address": "192.168.0.2/16",

"IPv6Address": ""

},

"8d437dab65b9ec19307f194ed50201163c486f5f2aff5133d8ecd4a7c014a656": {

"Name": "suite-nginx",

"EndpointID": "1a445b1b0d7208921e29fd64605992b259c5d1071513434768ec39ca68509cd9",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:05",

"IPv4Address": "192.168.0.5/16",

"IPv6Address": ""

}

},

"Options": {},

"Labels": {}

}

]

Etapa 10. A partir daí, você deve poder ir para https://<INSTALLER_VM_IP> e carregar o instalador e não ter conflitos de rede privada/interna.