Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema em que você recebe uma mensagem de erro "Status HTTP 401" após um período de inatividade quando você usa SSO (Single Sign-On, logon único).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- SSO

- Serviço de Federação do Ative Diretory (AD FS)

- CloudCenter

Componentes Utilizados

Este documento não é restrito a versões de software ou hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Quando você usa o SSO, pode receber um erro "401" após um período de inatividade, em vez de um prompt para fazer logon novamente, como mostrado na imagem.

A única maneira de você poder fazer login novamente é fechar o navegador da Web inteiro e reabri-lo.

Solução

Isso é causado por uma incompatibilidade nos valores de tempo limite entre o CloudCenter e o servidor SSO.

Um aprimoramento permite que os parâmetros ForceAuthn suportem, o que pode permitir uma incompatibilidade entre os dois valores e que o CloudCenter faça logoff com facilidade. Esta melhoria pode ser controlada aqui https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg36752.

A única solução alternativa é remover a incompatibilidade. Há três locais onde os valores de tempo limite precisam ser iguais. Os dois primeiros estão no próprio CCM.

1. Navegue até /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/web.xml.

2. Modifique o <session-timeout>time_In_minutes</session-timeout> para refletir o tempo limite desejado em minutos.

3. Navegue até /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/mgmt.properties.

4. Modifique o saml.maxAuthenticationAge.seconds=timeout_in_seconds para refletir o tempo limite desejado em segundos.

O terceiro está no servidor SSO e o local pode variar, dependendo do tipo de servidor SSO em execução. O valor de tempo de vida do SSO da Web deve corresponder aos dois valores configurados no CloudCenter.

Quando todas as três coincidirem, quando o tempo limite tiver ocorrido, você será removido de volta para a tela de login antes de ter permissão para visualizar a página.