Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Habilitar log de depuração no CCM e no CCO

Introduction

Este documento descreve como ativar o registro de depuração no CCM e no CCO.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Habilitar log de depuração no CCM e no CCO

Para aumentar o nível de registro para osmoseis.log no CCM/CCO, você precisa alterar o valor do nível de info para debug para com.osmoseis e com.cliqr.

Modifique este arquivo no CCM/CCO:

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Alterar:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

para

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

Além disso, adicione isso se não estiver no arquivo log4j.xml (ele está listado em log do Apache HttpClient, se já estiver no log4j.xml):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

Observe que as versões anteriores à 4.3.3 exigem a reinicialização do tomcat.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start