内容

概要

新しいサブスクライバでサービスを開始しようとするときに、Unified Presence Serverで受信したエラーを解決するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、新しいサブスクライバでサービスを開始しようとしたときに、Unified Presence Serverで受信した「Update Failed for the Service(s)」エラーを解決する方法について説明します。

新しいサブスクライバでサービスを開始しようとするときに、Unified Presence Serverで受信したエラーを解決するにはどうすればよいですか。

このエラーメッセージは、Cisco Unified Presence Server(CUPS)サブスクライバノードが2番目のノードのインストール後にDetailCUPSubclusterに追加されなかった場合に表示されます。

1. [Cisco Unified Presence Server Admin Page] > [System] > [Cluster Topology] > [Subclusters]を参照します。新しくインストールしたCisco Unified Presence SubscriberをDefaultCUPSubclusterにドラッグします。

2. サービスをアクティブにします。

関連情報

- 『Cisco Unified Presence Server Install and Upgrade Guide』

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems