内容

概要

時間はどのように決定されますか。

概要

このドキュメントでは、Cisco IP Communicator（CIPC）で時刻がどのように決定されるのかを説明します。

時間はどのように決定されますか。

CIPC での時刻は、一般的な IP Phone とは異なる方法で決定されます。IP Phone では通常、Cisco Unified Communications Manager（CUCM）サーバから取得した世界協定時（UTC）とタイム ゾーンを使用します。CIPC は CUCM からタイム ゾーンだけを取得し、UTC 時刻はローカル コンピュータから取得します。

CIPC で時刻を決定するプロセスは次のとおりです。

1. ローカル コンピュータから UTC 時刻を取得します。

2. CIPC が割り当てられているデバイス プールに設定された日時グループのタイム ゾーンを使用します。

注：CIPC に Windows PC と同じ時刻を表示させたい場合は、CIPC のデバイス プールに設定されているタイム ゾーンがローカル コンピュータに設定されているタイム ゾーンと同じになるようにしてください。

注：エンド ユーザがローカル コンピュータで適切なタイム ゾーンを選択せずに、時刻を手動で調整すると、そのアクション/設定がローカル コンピュータの UTC 時刻に影響を与え、CIPC の時刻が誤って設定されます。その理由は、CIPC には CUCM から取得したタイム ゾーンがすでに適用されているためです。