内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

初回セットアップ ウィザード

インストール後

確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000（BE3000）での T1 の設定方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- BE3000 の管理

- ISDN の設定とセットアップ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

Cisco BE3000 は T1 接続に 2 つの RJ-45 ポートを提供します。BE3000 の内部ゲートウェイに回線を設定する場合、初回セットアップ ウィザードを利用する方法とインストール後に設定する方法があります。

初回セットアップ ウィザード

1. ブラウザを開き、BE3000 の IP アドレスを入力します。

2. ログインには次のクレデンシャルを使用します。

- ユーザ名：admin

- パスワード：BE-3000

3. 初回セットアップ ウィザードを続行します。初回セットアップ ウィザードの詳細については、『Cisco Business Edition 3000 (単一サイト導入)導入ガイド』（PDF ダウンロード）の「初回セットアップ ウィザードの使用」の項を参照してください。

4. [Setup Mode (Step 2 of 2)] エリアで、[Manual Setup] ラジオ ボタンをクリックします。

5. [System Identification] ページで必要な情報を入力します。[IP Address (System)] は BE3000 の IP アドレス、[IP Address (Media Resource)] は内部ゲートウェイの IP アドレスです。

注：コンピュータをBE3000に直接接続すると、この警告が表示される場合があります。[続行]をクリックして、構成を続行してください。

6. 内部ゲートウェイの 1 次群速度インターフェイス（PRI）設定を定義するために、[Configure Port] エリアに、使用する回線に適合する設定（通信事業者により提供されたもの）を入力します。

7. この内部ゲートウェイで 2 番目のポートを使用する場合は、上記の手順を繰り返します。

8. 初回セットアップ ウィザードを続行します。[Finish] をクリックすると、サーバが再起動します。

9. 再起動後に、サーバをネットワークに接続し、同一ネットワーク上の別のコンピュータからそのサーバを参照します。

10. 回線を適切なポートに接続し、[Health Summary] ページで警告が表示されていないことを確認します。

すべてのレイヤが正常に機能していれば、[Health Summary] ページは次のように表示されます:

インストール後

1. プロビジョニングするポートに回線を接続します。

2. BE3000 にログインします。

3. [Connections] > [PSTN Connections] の順に移動します。

4. [Add PSTN Connection] をクリックします。

5. [Connection Type] をクリックし、[Connection Type] ドロップダウン リストから PSTN 接続のタイプを選択します。

6. [Device] をクリックし、[Device Type] ドロップダウン リストから [CUCMBE3000] を選択して、[Device] ドロップダウン リストから [internal-gateway] を選択します。

7. [Provider] をクリックし、利用している通信事業者の設定と一致するサービス プロバイダーを選択します。

8. 接続設定を確認するには、[Connection Settings] をクリックします。

確認

1. [Connection Settings] ページで、適切なポートが選択されていることを確認します。

S0/SU0/DS1-0 はポート 0

S0/SU0/DS1-1 はポート 1

2. プロトコル タイプが適切であることを確認します。

3. [Finish] をクリックします。プロセスが正常に終了すると、次の図のように「Add was successful」というメッセージが表示されます。

4. [Monitoring] > [Health Summary] の順に移動し、警告が表示されていないことを確認します。

関連情報

- Cisco Business Edition 3000（単一サイト導入）導入ガイド（PDF ダウンロード）

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems