内容

概要

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、E7プロセッサを搭載したUnified Computing System(UCS)プラットフォームで、Open Virtualization Archive(OVA)テンプレートがロードされるが、ホストが起動しない問題について説明します。

問題

E7プロセッサを搭載したUCSプラットフォームを実行するシステムで、OVAテンプレートのロード後にホストのブートに失敗する問題が発生することがあります。このエラーにより、次のエラーメッセージが表示されます。

An error was received from the ESX host while powering on VM VaderServer1.

Failed to power on VM.

Could not power on VM : CPU min outside valid range.

Group host/user: Invalid CPU allocation requested for VM vmm0:VaderServer1.

(min: 5060 mhz, max: -1, minLimit: -1, shares: -3)

解決方法

リリース8.6(2)以降では、OVAにセントラルプロセッサユニット(CPU)予約が含まれています。CPUの予約番号は、Xeon 7500プロセッサに基づいています。Xeon 7500プロセッサをE7プロセッサで実行すると、仮想CPUで使用可能なサイクルよりも高くなります。ラボテストでは、2.4 GHz E7プロセッサのパフォーマンスが2.53 GHz Xeon 7500プロセッサと同じであることが確認されています。したがって、E7プロセッサで稼働する仮想マシン上で5,000、10,000、または20,000の導入オプションの予約番号を手動で変更できます。

1. VMware vSphere Clientで、仮想マシンが作成されたホストを選択します。

2. CPUコアの下の[Summary]タブをクリックします。1つの仮想CPUで使用可能なCPUサイクルをGHzで確認します。

3. OVAテンプレートを導入した仮想マシンの電源をオフにします。

4. vSphere Clientの左側のペインで、仮想マシンの名前を右クリックし、[Edit Settings]を選択します。

5. [仮想マシンのプロパティ]ダイアログボックスで、[リソース]タブを選択します。

6. [設定]列で、[CPU]を選択します。

7. [Resource Allocation] の[Reservation]テキストボックスに、新しい予約値（ステップ2で指定した1つの仮想CPUについて、CPUの数に使用可能なCPUサイクルをGHzで乗算した値）を入力します。

8. [OK] をクリックして [Virtual Machine Properties] ダイアログボックスを閉じます。

9. 仮想マシンの電源をオンにします。

関連情報

- Unity Connection リリース 8.6.2

- Unity Connectionリリース9.x

- Unity Connectionリリース8.6.2のOVAテンプレートの詳細

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems