目次

概要

問題

解決策

概要

このドキュメントでは、PBX IP メディア ゲートウェイ（PIMG）を有効にして SysLog サーバにログを記録するための手順を説明します。

問題

現在、PIMG には小さなログ バッファがあり、これによって、古くなったイベントがすぐに上書きされます。

解決策

長期間ログを維持するには（特にトラブルシューティングのために）、次の手順を使用します。

1. PIMG 管理者インターフェイスにログインします。

2. [Configuration] > [Mgmt Protocols] に移動します。

3. SysLog というセクションに移動します。

4. 次のフィールドに入力します。

- [SysLog Server IP Address] に、SysLog サーバの IP アドレスを入力します。

- [Alarms to Syslog Enabled] を [Yes] に設定します。

- [SysLog Minimum Alarm Severity] を [Info] に設定します。

- [Diagnostics Trace to SysLog Enabled] を [Yes] に設定します。

5. 変更を送信します。

6. PIMG を再起動する必要があります。 これを行うには、[System] > [Restart] > [Restart Unit Now] に移動します。