内容

概要

Deutsche Telekom 回線で Codian ISDN GW が発信者番号送信オプションをどのように使用するか

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence ISDN GW 3241およびCisco TelePresence ISDN GW MSE 8321製品に関連しています。

Q. Codian ISDN GWがSend calling numberオプションをDeutsche Telekom回線で使用していることを説明してください

A. E.164番号の桁数に制限を設定するISDNスイッチがあり、これはPRIプロバイダーによって設定できます。一部のお客様のサイトでは、このオプションが設定されていて、Codian ISDN GWから送信される桁数がPRIプロバイダーによって設定された番号と異なる場合、コールをドロップしたり、正しいE.164番号の代わりに「0」が送信されたりします。

次に、PRIがプロバイダーによって設定されている場合（例：Deutsche Telekom）、2番号内線番号(0 ～ 99)、3桁の内線番号または許可された範囲外の内線番号でダイヤルしようとすると、PRIで発信コールが許可されない場合があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems