内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

確認

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、オーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）レイヤ 2（L2）データセンター相互接続技術を導入するために、Cisco Aggregated Services Router（ASR）とともに使用できるよう、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチを設定する方法について説明します。

注：Nexus 7000 シリーズ スイッチとバージョン 6.2(x) 以降の ASR の間に相互接続性の問題がありますが、Nexus スイッチで Cisco Bug ID CSCuo44890 に従えば解決されます。

前提条件

要件

Nexus および ASR の両方のプラットフォームの OTV 設定に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づいています。

- ソフトウェア バージョン 6.2(12) を実行する、M1 シリーズ ラインカードを装備した Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Cisco IOS-XE® バージョン 3.13 または 3.14 を実行する Cisco 1000 シリーズ ASR

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

このセクションの情報を使用して、Nexus 7000 シリーズ スイッチを設定します。

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントで提供される例は、次のトポロジを使用します。

注：次の図に隣接サーバの例を示します。ただし、相互運用性の問題は、マルチキャスト設定のシナリオにも適用されます。

設定

このセクションでは、Nexus と ASR の設定について説明します。

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/18

otv extend-vlan 2001

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/40

otv extend-vlan 2001

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description ****OTV Join interface****

mtu 9216

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

shutdown

negotiation auto

cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/0/6

no ip address

negotiation auto

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

ASR-OTV#

確認

以前に設定されている場合、OTV 隣接関係はすべてのデバイスに表示されます。ただし、OTV ルート/Media Access Control（MAC）アドレスはサイト 2（N7K1）とサイト 3（N7K2）の間だけで交換されていることを確認できます。 例は以降のセクションで説明します。

注：この場合、ASR と Nexus スイッチ間で交換されるルートはありません。ただし、2 つの Nexus スイッチ間でルートが交換されます。

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442  10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441  10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID       Dest Addr  Site-ID         Up Time   State

N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442  10.1.1.3    0000.0000.0003  00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441  10.1.1.2    0000.0000.0002  00:00:19  UP

トラブルシュート

前のセクションで説明されている状況では（Nexus スイッチを 1 つ含むだけであっても）、トレースバックが表示され、ASR 上で無効な VLAN 範囲メッセージを確認できます。

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

隣接関係は残りますが、ルートは交換されず、ホストは OTV を越えて相互に ping を実行できません。これは、サイト 1 とサイト 2 の間のすべてのホストのほか、サイト 1 とサイト 3 の間のすべてのホストでも発生します。

Cisco Bug ID CSCuo44890 では、Nexus 7000 シリーズ スイッチ バージョン 6.2(12) 以降の新しい CLI コマンド（interop-enable）が導入されました。これは、サイト間でルートが交換されるようにするために設定する必要があります。

相互接続性の問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. スイッチに設定されているすべての OTV エッジ デバイス（OED）のすべてのオーバーレイをシャットダウンします。

2. すべての Nexus 7000 シリーズ OED の [otv-isis] デフォルトで、[interop-enable] を設定します。

3. すべての OED のすべてのオーバーレイをオンラインに戻します。

以下が一例です。

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

ルート交換が表示され、ホストは OTV を越えて到達できます。

注：この手順は、ネットワーク内のすべてのNexus 7000シリーズOTVデバイスに対して実行する必要があります。この例では、N7K2-OTVでinterop-enableコマンドを有効にしないと、その背後にあるホストにに到達できませんN7K1-OTVデバイス

関連情報

- ASR 1000 OTV のユニキャスト隣接サーバの設定例

- Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS OTV 構成ガイド

- Cisco Bug ID CSCuo44890 - OTV FC：ASR1K と N7K 間の Inter-op が失敗

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems