内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

NX-OS Ethanalyzer に表示される VLAN ID と Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチに表示される VLAN ID の違いは何ですか。

概要

このドキュメントでは、Ethanalyzer トレースと Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの VLAN ID の関係について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco NX-OS CLI に関する知識

- Fibre Channel over Ethernet（FCoE）に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Nexus 5000 と 5500 シリーズ スイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

NX-OS Ethanalyzer に表示される VLAN ID と Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチに表示される VLAN ID の違いは何ですか。

Ethanalyzer は 802.1q ヘッダーの VID フィールドにある実際の FCoE VLAN ID を示しません。この項では、FCoE の 2 つの接続のトレースを示します。Qlogic CNAはFCoE VLAN/VSAN 100を使用し、Cisco P81E(Monterey Park Adapter)はFCoE VLAN/VSAN 30を使用します。トレースはそれぞれ13と14のVIDを示します。

QLOGIC FIP キープアライブ（FCoE VLAN/VSAN 100 用に設定）

Monterey Park（P81e）FIP Solicitation（FCoE VLAN/VSAN 30 用に設定）

Ethanalyzer はインライン トレースに表示されている実際の 10 進数の VLAN ID 値を表示しません。Ethanalyzer は、N5k の内部正規 VLAN ID（CVID）値を表示します。これを逆方向にマッピングする 1 つの方法を次に示します。

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table-(all values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004 - vlan 100

0x000e enet 0x01 0x001e 0100.0000.0020 0100.0000.0020 0100.0000.0004 - vlan 30

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 100

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 30

N5k# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE    VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc1981      100   0xbc0000  21:00:00:c0:dd:15:d1:7d 20:00:00:c0:dd:15:d1:7d - Qlogic

vfc1982      30    0xb90000  20:00:e8:b7:48:4e:32:54 10:00:e8:b7:48:4e:32:54 - Monterey Park

Total number of flogi = 2.

N5K# sh vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

30                        30               Operational

100                       100              Operational

N5K# show platform fcfib vsan 30

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

30(0x001e)    14(0x000e)   active    SDO      N        none

N5K# show platform fcfib vsan 100

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

100(0x0064)    13(0x000d)  active    SDO      N        none

正規 VLAN（CVID）13（0x000d）は、FCoE VLAN 100（0x0064）にマッピングし、これは VSAN 100 にマッピングします。また、CVID 14（0x000e）は FCoE VLAN 30（0x001e）にマッピングし、これは VSAN 30 にマッピングします。

同じ CVID（0x000e10 進数で 14）が、同じ数値（推奨）を使用しているか、異なる数値を使用しているかどうかに関係なく、外部 FCoE VLAN と VSAN を表すのに使用されます。以下に、いくつかの例を示します。

FCoE VLAN から VSAN へのマッピングを、VLAN 30 から VSAN 30 を使用する代わりに、FCoE VLAN 630 から VSAN 30 へのマッピングに変更します。

N5K# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

100                       100              Operational

630                       30               Operational

CVID（0x000e - 10 進数で 14）が同じ値であることを確認します。

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table- (All values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004

0x000e enet 0x01 0x0276 0100.0000.0024 0100.0000.0024 0100.0000.0004 - VLAN 630

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - VSAN 30

内部 VLAN のマッピングと外部 VLAN のマッピングを判断するもう 1 つの方法を次に示します。

N5k# show platform afm info global

Gatos Hardware version 0

Hardware instance mapping

-------------------------

Hardware instance: 0 asic id: 0 slot num: 0

Hardware instance: 1 asic id: 1 slot num: 0

Hardware instance: 2 asic id: 2 slot num: 0

Hardware instance: 3 asic id: 3 slot num: 0

Hardware instance: 4 asic id: 4 slot num: 0

Hardware instance: 5 asic id: 5 slot num: 0

Hardware instance: 6 asic id: 6 slot num: 0

Hardware instance: 7 asic id: 0 slot num: 1

Hardware instance: 8 asic id: 1 slot num: 1

Hardware instance: 9 asic id: 0 slot num: 3

Hardware instance: 10 asic id: 1 slot num: 3

AFM Internal Status

-------------------

[unknown label ]: 324

[no free statistics counter ]: 2

[number of verify ]: 59

[number of commit ]: 59

[number of request ]: 6163

[tcam stats full ]: 2

Vlan mapping table

------------------

Ext-vlan: 1 - Int-vlan: 66

Ext-vlan: 2 - Int-vlan: 62

Ext-vlan: 101 - Int-vlan: 61

Ext-vlan: 102 - Int-vlan: 60

Ext-vlan: 103 - Int-vlan: 59

Ext-vlan: 104 - Int-vlan: 58

Ext-vlan: 105 - Int-vlan: 57

Ext-vlan: 106 - Int-vlan: 56

Ext-vlan: 107 - Int-vlan: 55

Ext-vlan: 108 - Int-vlan: 54

Ext-vlan: 109 - Int-vlan: 53

Ext-vlan: 110 - Int-vlan: 52

Ext-vlan: 111 - Int-vlan: 51

Ext-vlan: 112 - Int-vlan: 50