目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

エンドホスト モードの UCS B シリーズ サーバの N1KV

vPC を使用して Nexus 5000/7000 スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

vPC を使用せずにスイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

6500 VSS またはスタッキング スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

静的ポート チャネルを使用して単一のアップストリーム スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

確認

トラブルシューティング

概要

このドキュメントでは、ポート チャネルを Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ（N1KV）に導入する際のベスト プラクティスについて説明します。 N1KV では、ホスト 1 つにつき複数のインターフェイスを含んでいるポート プロファイルのためにポート チャネルが必要になります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- N1KV

- Cisco Unified Computing System（UCS）

- Cisco Nexus および Catalyst シリーズ スイッチ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- N1KV

- UCS

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

設定

この項で取り上げる設定は次のとおりです。

- エンドホスト モードの UCS B シリーズ サーバの N1KV

- vPC を使用して Nexus 5000/7000 スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

- vPC を使用せずにスイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

- 6500 仮想スイッチング システム（VSS）またはスタッキング スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

- 静的ポート チャネルを使用して単一のアップストリーム スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

エンドホスト モードの UCS B シリーズ サーバの N1KV

Cisco UCS では、ブレードとアップストリーム ネットワークの間で 2 つのダイバース パスを使用します。 現在、ファブリック インターコネクトは、ブレードに対する Link Aggregation Control Protocol（LACP）およびバーチャル ポート チャネル（vPC）によるサウスバウンドをサポートしていません。 N1KV から見ると、これは静的ポート チャネルを使用する必要があることを意味します。 アップストリームのスイッチは Multichassis EtherChannel をサポートしていないので、MAC ピン接続が必要になります。

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

vPC を使用して Nexus 5000/7000 スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

このトポロジでは、各ラック サーバが 2 つの Nexus スイッチに物理的に（スイッチごとに 1 本のケーブルで）接続されます。 LACP は、トラフィックを最適に分散させ、中断せずにリンクを追加/削減することが可能であるため、推奨されるモードです。 アップストリームの Nexus スイッチにすでに vPC ピア リンクが設定されていることが前提になります。

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-channel load-balance ethernet source-mac

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Nexus 5k/7k switches #1 & #2 configuration

interface port-channel1000

switchport mode trunk

vpc 1000

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

vPC を使用せずにスイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

このトポロジでは、各ラック サーバが 2 つの異なるスイッチに物理的に接続されますが、vPC は使用できません。 サポートされている唯一の設定は MAC ピン接続です。 この設定は、UCS B シリーズ サーバで使用されるものと同じです。 アップストリームのスイッチは Multichassis EtherChannel 技術をサポートしていないため、静的ポート チャネル（mode on）はサポートされません。

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

6500 VSS またはスタッキング スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

このトポロジでは、アップストリームのスイッチが単一のシャーシとして機能します。 これにより N1KV は LACP に接続できます。

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# 6500 VSS configuration

interface Port-channel1000

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface GigabitEthernet1/1/1

description ESX-Host1 adapter 1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

!

interface GigabitEthernet2/1/1

description ESX-Host1 adapter 2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

静的ポート チャネルを使用して単一のアップストリーム スイッチに接続された UCS C シリーズ サーバまたはラックマウント サーバの N1KV

このトポロジでは、サーバが 1 つのアップストリーム スイッチにのみ接続されます。 このトポロジはスイッチの冗長性がないため、ベスト プラクティスではありません。

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream Nexus switch

interface port-channel 1000

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode on

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

show run interface po{X} membership

show port-channel summary

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

show port-channel summary

show port-channel internal event-history [all|errors]debug lacp all