内容

概要

問題

解決方法

回避策

概要

このドキュメントでは、Instant Access Client/Fabric EXtender(FEX)スイッチとして動作するCatalyst 6800IAスイッチで発生する可能性のある問題について説明します。最初はハードウェア関連の問題のように見えますが、ソフトウェアの不具合が原因です。

問題

Catalyst 6800IAクライアントが接続されたCatalyst 6500/6880コントローラでは、次のエラーや問題が発生する可能性があります。

- "POST:ACT2認証：ソフトリセット/リロード後に6800IAブートアッププロセスで確認されたEnd, Status Failed"および/または"%ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL:"メッセージが、電源投入時自己診断テスト(POST)中にコンソールが6800IAスイッチ0に0に直接接続されている場合にのみ表示されます。

- "hulc_sfp_iic_intf_read_eeprom sfp _index 3 yeti_iic_read_retry fail"というエラーメッセージが表示され、6800IAスイッチでshow idprom コマンドを実行した場合に表示されます。

- スタック分割（ソフトリセット/リロード中に正しくケーブル接続されたスタックは、2つの独立したスタックとして起動します）。

これらの問題は断続的に発生する可能性があり、ソフトリロード/リセットの後に発生します。同時に、Cisco Catalyst 6800IAスタックのハードリロードや電源のオフ/オンを行っても、これらの症状は発生しません。

解決方法

これらの問題は、Cisco Bug ID CSCus26920で追跡され、次のリリースに影響を与えるソフトウェア不具合に関連しています。15.1(2)SY、15.1(2)SY1、15.1(2)SY2、15.1(2)SY3、15.1(2)SY4、15.1(2)SY4a、および15.2(1)SY。

この修正は、将来のソフトウェアリリース15.1(2)SY5および15.2(1)SY1で利用できるようになります。

注：アップグレード前に問題が発生するスイッチの電源をオフ/オンするために電源ケーブルを抜くハードブートが必要になる場合があります。

回避策

回避策として、Catalyst 6800IAスタックのハードリロード/電源の再投入を行うことができます。