内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

Cisco IOSソフトウェア イメージのアップグレード

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco NI-2 DSLAMをアップグレードする手順について説明します。TCP/IP 対応ワークステーションに、TFTP サーバまたは Remote Copy Protocol（RCP）サーバ アプリケーションをインストールする必要があります。アプリケーションをインストールしたら、次の基本的な設定を行います。はじめに、TFTP クライアントではなく TFTP サーバとして動作するように、TFTP アプリケーションを設定する必要があります。次に、発信ファイル ディレクトリを指定する必要があります。これは、Cisco IOS®ソフトウェアイメージが保存されているディレクトリです。ほとんどの TFTP アプリケーションには、このような設定作業用にセットアップ ルーチンが用意されています。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

Cisco IOSソフトウェア イメージのアップグレード

Cisco IOSソフトウェアイメージをアップグレードする手順は、次のとおりです。

1. 新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージを TFTP サーバの送信ディレクトリにインストールします。

TFTPサーバは、このディレクトリでDSLAMのCisco IOSソフトウェアイメージを検索します。フラッシュ メモリにコピーするイメージがこのディレクトリにあることを確認してください。

各イメージのメモリ要件は、TFTPサーバのアウトバウンドディレクトリにも存在します。show version コマンドを使用して、十分なメモリがあることを確認してください。

DSLAM#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) NI2 Software (NI2-DSL-M), Version 12.1(5)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 07-Dec-00 19:27 by pnicosia

Image text-base: 0x800082C0, data-base: 0x811EA000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(5)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTFLASH: NI2 Software (NI2-DBOOT-M), Version 12.1(3)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

6130A uptime is 1 day, 18 hours, 19 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 16:11:23 PST Wed Feb 14 2001

System image file is "flash:ni2-dsl-mz.121-5.DA.bin"

cisco 6130 (NI2) processor with 60416K/5120K bytes of memory.

RC64475 CPU at 100Mhz, Implementation 48, Rev 0.0

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

4 ATM network interface(s)

522232 bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of Boot Flash (Sector size 256K).

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

2. DSLAMへのコンソールセッションを確立します。

これは、直接コンソール接続または仮想 Telnet 接続によって実行できます。ソフトウェアのインストールのリブートフェーズ中にTelnet接続が失われるため、直接コンソール接続が推奨されます（手順9を参照）。 コンソール接続はロール型ケーブル（黒または青のフラットケーブル）で行われ、DSLAMのコンソールポートをPCのCOMポートに接続します。

3. PCでハイパーターミナルを起動し、次の設定を使用します。

- 9600 ビット/秒

- データ ビット：8

- 0 parity bits

- 1 ストップ ビット

- フロー制御なし

4. TFTPサーバからDSLAMへのIP接続が確立されていることを確認します。

TFTPサーバは、DSLAMへのネットワーク接続が必要で、TFTPソフトウェアのアップグレードの対象となるDSLAMのIPアドレスに対してpingを実行できる必要があります。これを実現するには、DSLAMインターフェイスとTFTPサーバに次のいずれかが必要です。

- 同じ範囲のIPアドレス

- デフォルト ゲートウェイの設定

確認のため、TFTP サーバの IP アドレスをチェックします。

注：TFTPサーバとのネットワーク接続を確認した後、DSLAMでwrite memoryコマンドを発行して、すべての変更をメモリに書き込んでください。

DSLAM#write memory

Building configuration...

[OK]

DSLAM#

5. ブートフラッシュイメージがni2-dboot-mz.121-5.da1またはni2-dboot-mz.121-4.daであることを確認します。そうでない場合は、ステップ6に進み、ブートフラッシュに空き領域を確保します。

DSLAM#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3361208   Jan 01 2000 00:05:11  ni2-dboot-mz.121-2.DA

3801088 bytes total (439752 bytes free)

6. 現在のブートイメージの名前を削除して、ブートフラッシュに空き領域を作ります。

DSLAM#delete bootflash:ni2-dboot-mz.121-2.DA.bin

Delete filename [ni2-dboot-mz.121-2.DA.bin]?

Delete bootflash:ni2-dboot-mz.121-2.DA.bin? [confirm]

7. squeeze bootflashコマンドを使用して、ブートフラッシュの空き領域を回復します。

DSLAM#squeeze bootflash

All deleted files will be removed. Continue? [confirm]

Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]

Squeeze of bootflash complete

8. ブートイメージをブートフラッシュにコピーします。

DSLAM#copy tftp://171.69.89.140/ni2-dboot-mz.121-5.DA1.bin bootflash:

Destination filename [ni2-dboot-mz.121-5.DA1.bin]?

Accessing tftp://171.69.89.140/ni2-dboot-mz.121-5.DA1.bin...

Loading ni2-dboot-mz.121-5.DA1.bin from 171.69.89.140 (via Ethernet0/0): !!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 3405392/6810624 bytes]

3405392 bytes copied in 57.676 secs (59743 bytes/sec)

9. グローバルコンフィギュレーションモードに入り、コンフィギュレーションレジスタを0x0000に設定して、NI-2がROMモニタ(ROMmon)モードでリブートするようにします。

DSLAM#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

DSLAM(config)#config-register 0X0

DSLAM(config)#exit

10. 実行コンフィギュレーションを保存し、システムをリセットします。

DSLAM#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

DSLAM#reload

Proceed with reload? [confirm]

*Jan 10 02:11:43.397: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

System Bootstrap, Version 12.0(5)DA1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.

NI2 platform with 65536 Kbytes of main memory

11. setコマンドを入力した後にBOOTLDRと表示される場合は、ブートフラッシュ内のイメージがすでにブートストラッパとして使用されています。ステップ13に進みます。それ以外の場合は、ステップ12に進み、コマンドを入力して、ブートストラッパとしてni2-dboot-mz.121-5.binを使用するようにシステムに強制します。

rommon 1 > set

12. unset BOOTLDRを使用して変数を削除し、ROMmonの状態を保存するために同期を行い、その後リブートします。

NI-2のブート時には、ブートストラッパとしてni2-dboot-mz.121-5da.binを使用します。

rommon 2 > unset BOOTLDR

rommon 3 > sync

13. コンフィギュレーションレジスタを0x2102に戻し、システムをリセットします。

rommon 4 > confreg 0x2102

rommon 5 > reset

14. ni2 – で始まるフラッシュファイルの名前を表示し、ステップ15でファイル名として使用します。

DSLAM#dir flash:

Directory of flash:/

1  -rw-     9447084   Jan 01 2000 00:13:03  ni2-dsl-mz.121-5.DA1.bin

15990784 bytes total (6543572 bytes free)

15. ステップ14で見つかったフラッシュファイル名を削除します。フラッシュ内のすべてのファイルが削除されるまで、ステップ14とステップ15を繰り返します。

DSLAM#delete flash:ni2-dsl-mz.121-5.DA1.bin

Delete filename [ni2-dsl-mz.121-5.DA1.bin]?

Delete flash:ni2-dsl-mz.121-5.DA1.bin? [confirm]

16. フラッシュメモリの空き領域を回復します。

DSLAM#squeeze flash:

All deleted files will be removed. Continue? [confirm]

Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]

Squeeze of flash complete

17. Cisco IOSソフトウェアイメージをTFTPサーバからフラッシュにコピーします。

DSLAM#copy tftp: flash:

Address or name of remote host [171.69.89.140]?

Source filename [ni2-dsl-mz.122-1b.DA.bin]?

Destination filename [ni2-dsl-mz.122-1b.DA.bin]?

Accessing tftp://171.69.89.140/ni2-dsl-mz.122-1b.DA.bin...

Loading ni2-dsl-mz.122-1b.DA.bin from 171.69.89.140 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 9447084/18893824 bytes]

9447084 bytes copied in 128.940 secs (73805 bytes/sec)

18. グローバルコンフィギュレーションモードに入り、システムからのブートを無効にします。スタートアップコンフィギュレーションの変更を保存し、システムをリロードしてイメージをアップグレードします。

DSLAM(config)#no boot system

DSLAM(config)#end

DSLAM(config)#write memory

DSLAM(config)#reload

19. 実行イメージがni2-dsl-mz.122-1b.daであることを確認します。そうでない場合は、ステップ17に進みます。

DSLAM#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) NI2 Software (NI2-DSL-M), Version 12.2(1b)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE

SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 20-Aug-01 14:13 by torowe

Image text-base: 0x80008308, data-base: 0x814CC000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(5)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: NI2 Software (NI2-DBOOT-M), Version 12.2(1b)DA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

DSLAM uptime is 28 minutes

System returned to ROM by reload at 00:06:58 UTC Sat Jan 1 2000

System image file is "flash:ni2-dsl-mz.122-1b.DA.bin"

cisco 6100 (NI2) processor with 60416K/5120K bytes of memory.

RC64475 CPU at 100Mhz, Implementation 48, Rev 0.0

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

8 DMT DSL Port interface(s)

4 ATM network interface(s)

522232 bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of Boot Flash (Sector size 128K).

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

20. ブートフラッシュメモリのすべての情報を消去します。yと答えて、すべての質問を確認します。DSLAMからEXECプロンプトに戻ると、ブートフラッシュメモリは正常にフォーマットされ、使用可能な状態になります。ブートフラッシュの合計が3.8 MBであることを確認します。そうでない場合は、ステップ14に進みます。

DSLAM#format bootflash:

Format operation may take a while. Continue? [confirm]

Format operation will destroy all data in "bootflash:".  Continue? [confirm]

Formatting sector 1

Format of bootflash: complete

21. ブートイメージをTFTPサーバからブートフラッシュにコピーします。

DSLAM#copy tftp://171.69.89.140/ni2-dboot-mz.122-1b.DA.bin bootflash:

Destination filename [ni2-dboot-mz.122-1b.DA.bin]?

Accessing tftp://171.69.89.140/ni2-dboot-mz.122-1b.DA.bin...

Loading ni2-dboot-mz.122-1b.DA.bin from 171.69.89.140 (via Ethernet0/0): !!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 3712100/7424000 bytes]

3712100 bytes copied in 69.476 secs (53798 bytes/sec)

22. DSLAMをリロードして、新しいCisco IOSソフトウェアイメージからブートします。

DSLAM#reload

23. show versionコマンドを発行して、新しいCisco IOSソフトウェアイメージから起動されたDSLAMを確認します。

DSLAM#show version

show version コマンドからの出力には、アップグレードされた Cisco IOS ソフトウェア イメージの名前が表示されているはずです。

関連情報

- スイッチ製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems