目次

質問

質問

FTP クライアントなしで Windows 上でネイティブ FTP プロキシを使用するにはどうしますか。

注： このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。 情報は、利便性のために無償で提供されています。 さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

Internet Explorer （IE）のプロキシを設定することは（フォルダ ビューが無効のとき） IE が HTTP 上の FTP を使用するようにします。 それはネイティブ FTP を使用しません; それ故にプロキシ 設定を使用できません。 しかし proxying ネイティブ FTP をするのに Windowsエクスプローラを使うことができます。

Windowsエクスプローラ（ない IE を開いて下さい。 例： 「マイ コンピュータで」）ダブル クリックし、アドレスバーで次の URL を使用して下さい:

# Example when authentication is disabled on WSA

ftp://USERNAME_FTP%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP@PROXY:PORT

# Example when authentication is enabled on WSA

ftp://USERNAME_FTP%40USERNAME_WSA%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP%40PASSWORD_

WSA@PROXY:PORT

これがちょうど回避策である留意し、すべての可能性のあるケースではたらくかもしれなくないですことに。 これは「認証 形式」のために「Checkpoint」を使用していると仮定してあります。 フォルダ ビューは IE の一部、それです IE の外で動作する Windowsエクスプローラの一部ではないです。 同じ手法がプロキシによって FTP ネイティブ トラフィックをカールするのに使用することができます。

方法のマイクロソフトの記事はフォルダ ビューを有効に するここにあります。