目次

はじめに

背景説明

概要

このドキュメントでは、S シリーズの物理デバイスで発生する可能性のある M2 インターフェイスの役割について説明します。

背景説明

管理インターフェイス 2（M2）は現在無効であり、サポートされていません。 管理コンソールに接続するには、M1 を使用してください。