目次

はじめに

背景説明

解決策

概要

このドキュメントでは、エンドユーザが「HTTP 501 not implemented」というエラーを受け取る場合によくある間違いについて説明します。

背景説明

デフォルトで、Cisco WSA は TCP ポート 8080 で Web GUI を実行します。  ポート 8080 で稼働する GUI Web サーバが、プロキシではなくクライアント トラフィックに応答しようとします。

解決策

通常、ポート 8080 上の WSA GUI に到着するすべてのトラフィックは HTTPS Web GUI にリダイレクトされます。 これにより、クライアントは HTTP CONNECT 要求を GUI Web サーバに送りますが、このタイプの接続は許可されません。

WSA で設定されたいずれか 1 つのプロキシ ポートを使用するようブラウザが設定されている必要があります。 どのポートで Web プロキシ トラフィックが有効になっているかを確認または変更するには、以下に移動します。

[GUI] -> [Security Services] -> [Proxy Settings] -> [HTTP Ports to Proxy]

注： デフォルトで、プロキシはポート 80 および 3128 でリッスンします。

注： 管理インターフェイスは 22（SSH）、8080（HTTP）、および 8443（HTTPS）で稼働します。