質問：

イントラネット サイトをバイパスするように WCCP を設定するにはどうしますか。

内部Webサイトをバイパスする最も簡単な方法は、スイッチ/ルータにリダイレクトリストを設定し、内部宛先アドレスをリダイレクションから除外することです。

シスコのプラットフォームでは、アクセスリストを作成して（宛先として）内部アドレス範囲を拒否し、残りのトラフィックを許可するだけです。このリストは、「redirect-list」キーワードを使用してwccpステートメントに追加されます。

すべてのRFC1918アドレスのWCCPリダイレクションを拒否する例

access-list 110 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 110 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 110 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 110 permit ip any any

ip wccp web-cache redirect-list 110

ip wccp 90 redirect-list 110

この例では、「web-cache」と「90」のサービスグループを使用します。 使用しているサービスグループに合わせて変更するだけで済みます。