内容

質問

質問

エンドユーザの通知のリダイレクト URL で渡されるパラメータは何ですか。

エンドユーザ通知リダイレクションURLでは、次のパラメータが定義されます。

時刻（日付と時刻）

ID（トランザクションID）

Client_IP（クライアントのIPアドレス）

[ユーザ(User)]（他のユーザが利用可能な場合）

サイト（宛先のホスト名）

URI(URL_Path)

Status_Code（HTTPステータスコード）

Decision_Tag（ACLデシジョンタグ）

URL_Cat（URLカテゴリ）

WBRS（WBRSスコア）

DVS_Verdict（DVS判定スコア）

DVS_ThreatName（DVS脅威名）

次に、エンドユーザ通知リダイレクションURLの例を示します。

http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=0000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-