内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

はじめに

USBストレージデバイスにディスクイメージ（.isoファイル）を書き込みます

Windows

LinuxおよびMac OSX('dd'を使用)

SSLアプライアンスの再イメージ化

概要

このドキュメントでは、SSLアプライアンスをバージョン3.6以降に再イメージングする手順について説明します。

前提条件

注：再イメージング処理には、アプライアンスへの物理的なアクセスが必要です。

使用するコンポーネント

このガイドは、次のハードウェアモデルに適用されます。

- SSLアプライアンス1500

- SSLアプライアンス2000

はじめに

- 再イメージングの前に、アプライアンスの設定、ポリシー、およびイベントデータのバックアップを外部ストレージに作成することを推奨します。

- SSLアプライアンス用の適切なイメージファイル（3.6以降など）をダウンロードした後、ダウンロードしたファイルのmd5sumとダウンロードページに掲載されているmd5sumを比較して、ファイルの整合性を確認します。

- USBストレージデバイス（最小容量1 GB）を入手します。 イメージングプロセスでは、USBストレージデバイス上の既存のデータはすべて完全に上書きされます。

- ISOイメージファイルからブート可能なUSBディスクを作成できるアプリケーションへのアクセス。

- SSLアプライアンスへのコンソールアクセスを提供します。シリアルコンソールまたはモニタとキーボードのいずれかを使用できます。これらのオプションの接続は、アプライアンスの背面パネルにあります。

USBストレージデバイスにディスクイメージ（.isoファイル）を書き込みます

Windows

Windowsを使用している場合は、USBスティックに.isoファイルを書き込むために使用しているソフトウェアのドキュメントを参照してください。

LinuxおよびMac OSX('dd'を使用)

1. USBストレージデバイスを、イメージングに使用するコンピュータに接続します。

2. USBストレージデバイスのブロックデバイスパスを確認します。

Linuxでは、パスは通常/dev/sdXです。ここでXはオペレーティングシステムによって割り当てられます。デバイスを識別する1つの方法は、USBデバイスを挿入する前後にmountコマンドを実行することです。USBデバイスを挿入した後に表示される新しいデバイスには、USBデバイスへのパスが表示されます。

警告：デバイスへのパスを確実に特定できない場合は、サポートにお問い合わせください。

Mac OSXでは、次の手順を使用してブロックデバイスパスを判別します。

- Apple Menu > About This Macに移動します。

- [詳細...]をクリックします。

- [システムレポート]をクリックします。

- [ハードウェア]で[USB]を選択します。

- [USB Device Tree]で、USBストレージデバイスを選択します。

- 次の詳細では、[BSD名]フィールドのエントリをメモします。この値は、ブロックデバイスパス/dev/XのXに置き換えられます。

3.コマンドラインインターフェイスを使用して、ルートとして次のコマンドを実行します(注：大文字と小文字を区別):

Linux OS

root@linux:~# dd if= of=

bs=1M; sync

Mac OSX上

sh-3.2# dd if= of=

bs=1m

警告：不正なブロックデバイスパスを指定すると、指定されたディスク上のデータが失われます。

4. USBストレージデバイスを取り外すか、取り出してから、コンピュータから取り外します。LinuxシステムのコマンドラインからUSBスティックをアンマウントするには、次のコマンドを使用します。

root@linux:~# umount

SSLアプライアンスの再イメージ化

1. SSLアプライアンスの前面パネルのUSBインターフェイスにUSBストレージデバイスを接続します。

2. SSLアプライアンスをリブートします。

3. GRUBメニューがコンソールに表示されます。(GRUBが表示されない場合：アプライアンスをリブートします。ブートアップ時にF11キーを押します。USBデバイスを選択します。Enterキーを押します)。 「製造DOMインストール」(Manufacturing DOM Install)メニューオプションを選択し、Enterキーを押します。

図 1：GRUBメニューで、Manufacturing DOMインストールオプションが選択されています。

4. DOMのインストールが完了するまで待ちます（図2を参照）。 プロンプトが表示されたら、手動でSSLアプライアンスをリブートするか、アプライアンスが自動的にリブートするまで10秒待ちます。

図 2：リブートの直前に完了したDOMのインストール。

5.再起動プロセス中にシステムがシャットダウンしたら、USBストレージデバイスのプラグを抜きます。

6. GRUBメニューがコンソールに表示されたら、Factory re-installオプションを選択し、Enterキーを押します。

図 3：[GRUB]メニューで、[Factory re-install]オプションが選択されています。

7.工場出荷時の再インストールプロセスが完了するまで待ちます。HDワイピングの段階で数分待つ必要があります（図4を参照）。

図 4：工場再設置プロセスのワイピングHD段階のコンソール。

8.インストールプロセスが完了したら（図5を参照）、SSLアプライアンスを手動でリブートするか、アプライアンスが自動的にリブートするまで10秒待ちます。

図 5：リブートの直前に完了した工場出荷時の再インストール。

9. SSLアプライアンスが起動したら、LCDパネルを使用して管理インターフェイスのIPアドレスを検出するか（ネットワークでDHCPが使用可能な場合）、IPアドレスを手動で設定します。

10.管理インターフェイスのIPアドレスを使用して、SSLアプライアンスのWebユーザインターフェイスにアクセスし、ブートストラッププロセスを完了します。