内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

モニタリング ノードのバックアップの作成

概要

このドキュメントでは、モニタリング ノードのバックアップをバックアップ元のサーバとは異なるサーバに復元する方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Identity Services Engine（ISE）バージョン 1.1.x に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

モニタリング ノードのバックアップの作成

1. CLI または管理 GUI を使用して、現在のモニタリング ノードのバックアップを生成します。

2. ターゲット モニタリング ノードで、オン デマンド完全バックアップを生成します。

3. バックアップの保存先リポジトリで、以下のファイルがあることを確認します。

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. 現在のノードからのバックアップを、ise_catalog.xml ファイルがホストされているリポジトリにコピーします。

5. 新しいノードに復元するバックアップ ファイルを参照するように ise_catalog.xml ファイルを編集します。この例では、ProductionMNT.gpgという名前のバックアップを復元します。

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. 管理 GUI で、[Administration] > [System] > [Maintenance] > [Data Management] > [Monitoring Node] > [Data Restore] に移動します。.前のバックアップに ProductionMNT.gpg ファイルが含まれていることを確認します。

7. 復元するバックアップを選択し、バックアップの作成時に使用した暗号キーを入力してから [Restore] をクリックします。

8. 復元が完了するまで待ちます。復元中は、GUI の別の場所に移動したり、変更を加えたりしないでください。このプロセスが完了するまでには時間がかかる場合があります。復元が完了すると、ノード上の ISE サービスが再起動します。