目次

概要

問題

解決策

概要

この資料は Adblock がと使用される、および問題にソリューションを提供しますときページが十分にロードされないところ Identity Services Engine （ISE）で直面する問題を記述したものです。 ほとんどの Webサイトのアドバタイズメントの流行によって、多くのユーザはブラウザに追加項目としてと Adblock をインストールします。 ページがある特定のシグニチャを一致する場合、Adblock はページ ロードするようにかスクリプトが動作しないようにしません。

問題

ISE は管理上の Webインターフェイス内の多くのアクティブ ディレクトリ 機能のために adutils と名付けられるユーティリティ ファイルを使用します。 Adblock はとによって他の Webサイトのアドバタイズメントによって呼出されることをあったので adutils スクリプトがページで動作しないようにしません。

解決策

adutils はアドバタイズメントと ISE で関連していませんスクリプトを書きます。 アクティブ ディレクトリにデータ関連を読み込むために使用されるさまざまでアクティブなディレクトリ関連の機能が含まれているのはスクリプトです。 このスクリプトはアクティブ ディレクトリ 設定 ページの多数を含むエンドポイント ページに制限されない ISE で多くのページで使用されます。 ISE が管理される間、無効であるように Adblock どのソフトウェアでも例外リストの ISE で設定する必要があります。 ソフトウェアが無効であるのに、ISE はアドバタイズメントを表示する。