質問：

なぜ ESA のある特定の DCID と関連付けられる複数の MID を見ますか。

回答：

ある特定の DCID の複数 メッセージを提供することは正常です。  ESA はそのドメインのための一種の配信キューに宛先 ドメインのためのメッセージを収集します。  そのドメインのサーバの 1 つへの接続がなされる場合、ESA は DCID のその配信キューからの 50 までのメッセージを提供します。