Cisco Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)の[システムステータス(System Status)]ページには、アプライアンスの健全性を監視し、メールストリームを理解するために使用できる、さまざまなカウンタ、レート、およびゲージがあります。

このページには、GUIから[Monitor] > [System Status]を使用してアクセスできます

CLIでは、status detailコマンドを使用して、同様のビューを確認できます。

esa.example.com> status detail

Status as of:                  Wed Aug 06 08:24:18 2014 EDT

Up since:                      Wed Jul 09 15:10:21 2014 EDT

(27d 17h 13m 57s)

Last counter reset:            Wed Jul 23 14:21:11 2014 EDT

System status:                 Online

Oldest Message:                1 day 17 hours 10 mins 37 secs

Feature - Symantec Brightmail Anti-Spam: Expired

Feature - IronPort Image Analysis: Expired

Feature - Sophos Anti-Virus:   232 days

Feature - Bounce Verification: Perpetual

Feature - IronPort Anti-Spam:  232 days

Feature - IronPort Email Encryption: 232 days

Feature - RSA Email Data Loss Prevention: 232 days

Feature - Intelligent Multi-Scan: 68 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Outbreak Filters:    232 days

[最も古いメッセージ]の値は、最も古いメッセージが配信を待っている時間を示します。これには、作業キューとメッセージキューの両方にあるメッセージが含まれます。試行されていない受信者の値は、メッセージキューのアクティブな受信者のサブセットであるため、最も古いメッセージを含めることができます。

最も古いメッセージは、CLIのbouncconfigコマンドまたはGUIの[Network->Bounce Profiles]で設定したように、「メッセージがハードバウンスされる前にキューに留まる最大秒数」より古くてはなりません。