目次

ESA は C3x0、C6x0 および X10x0 を LC タイプ 1000 Mbps SX （短波）ファイバインターフェイスを含むために発注されるカスタムであるかもしれません模倣します。 この付加カードはデュアル ポートです。

注意： このオプションはフィールド追加項目として利用できません、それシステム製造のオリジナル時に含まれる必要があります。

アプリケーションが LC 接続を必要とする場合、SC/LC アダプタはから発注されるかもしれません:

http://www.cypressindustries.com/

Cisco はこれらのアダプタを販売しません。

CLI オプション etherconfig の下でこのオプションのハードウェアによって、イーサネットインターフェイス データ 3 およびデータ 4 は提供されたシステムでは 2 つのファイバーポートを表します。