内容

はじめに

Secure Endpoint Windows Connector Version 8.xのWindowsサポート（64ビットのみ）

Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64ビットまたは32ビット）のレガシーWindowsサポート

以下も参照のこと

はじめに

このドキュメントでは、サポートされているバージョンのセキュアエンドポイントWindowsコネクタのオペレーティングシステム(OS)の互換性について説明します。

注：プライベートクラウドは、バージョン8.2.3までのWindows Connectorをサポートします。

Secure Endpoint Windows Connectorバージョン8.x （64ビットのみ）のWindowsサポート

8.0.1以降のCisco Secure Endpoint Windows Connectorでは、64ビットバージョンのオペレーティングシステムへのインストールのみがサポートされています。

32ビットバージョンのオペレーティングシステムにインストールするには、Cisco Secure Endpoint for Windows 7.xバージョンを使用する必要があります。

ARMベースのWindowsは現時点ではサポートされていません。

Windows名

バージョン

8.4.0

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

リリース日

2024-05-14

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

Windows 11

すべて

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903またはそれ以前

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windowsサーバ^3

2022

2019

2016

1コネクタバージョン8.1.3の時点で、インストールにはMicrosoftの要求に応じてAzure Code Signedが適用されたOSパッチが必要です。  「Windows Support-for-Azureコード署名」を参照してください。

2 Windows 10 IoT Enterpriseのコネクタは、HORM、UWF、およびKenna Risk Scoreをサポートしていません。「互換性のないソフトウェアと設定」を参照してください。

3サポートには、デスクトップUIエディションとコアエディションの両方が含まれます。

Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64ビットまたは32ビット）のレガシーWindowsサポート

32ビットバージョンのオペレーティングシステムにインストールするには、Cisco Secure Endpoint Windows Connector 7.xバージョンを使用する必要があります。このバージョンのコネクタは、64ビットバージョンのオペレーティングシステムもサポートします。

レガシーオペレーティングシステムのアップデートでは、オペレーティングシステムとコネクタバージョンのサポート終了がシスコによって正式に発表されるまで、重要な修正とテクニカルサポートのみが提供されます。

Windows名

バージョン

7.5.17

7.5.15

7.5.131

リリース日

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

Windows 11

すべて

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 or earlier

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1、ESU

Windowsサーバ^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2、ESU

1 7.5.7の時点では、インストールにはMicrosoftの要求に応じてAzure Code Signedが適用されたOSパッチが必要です。  「Windows Support-for-Azureコード署名」を参照してください。

2 Windows 10 IoT Enterpriseのコネクタは、HORM、UWF、およびKenna Risk Scoreをサポートしていません。「互換性のないソフトウェアと設定」を参照してください。

3サポートには、デスクトップUIエディションとコアエディションの両方が含まれます。

以下も参照のこと

- セキュアエンドポイントのMacコネクタのOS互換性

- CiscoセキュリティコネクタApple iOSとの互換性

- Cisco Secure Endpoint LinuxコネクタのOS互換性

- Cisco Secure Endpoint Linuxコネクタの更新のリブート要件

- Cisco Orbitalシステム要件

凡例

サポートされるOSとバージョン

互換性あり。コネクタのリリース後にOSがリリースされる

互換性あり。コネクタは機能しているが、OSまたはコネクタがサポートされていない

非サポート

セキュアエンドポイントコネクタのソフトウェアサポートの詳細については、「セキュアエンドポイントコネクタのサポートポリシー」を参照してください。