内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性

JRE の互換性

Common-Control Cardソフトウェアリリースの互換性

Common-Control Card(CC)のクロスコネクトの互換性

電気カードソフトウェアリリースの互換性

Electrical Card Cross-Connect Compatibility

光カードソフトウェアリリースの互換性

光カードのクロスコネクトの互換性

イーサネットカードソフトウェアの互換性

イーサネットカードの相互接続互換性

SANカードの互換性

CTC/CTMの互換性

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform（MSPP）のハードウェアとソフトウェアの互換性マトリクスを紹介します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Transport Manager（CTM）

- Cisco Transport Controller (CTC)

- Sun Java Runtime Environment(JRE)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CTCバージョン2.20.0x ～ 6.0

- CTMバージョン2.1.x ～ 4.7

- JREバージョン1.2.2、1.3.1_01および1.4.2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性

JRE の互換性

次の表に、ONS 15454 SONET MSPPの特定のソフトウェアリリースとのJREの互換性を示します。

ONS ソフトウェア リリース

JRE 1.2.2 との互換性

JRE 1.3 との互換性

JRE 1.4 との互換性

ONS 15454リリース2.2.1以前

Yes

No

No

ONS 15454 Release 2.2.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 Release 3.0

Yes

Yes

No

ONS 15454 Release 3.1

Yes

Yes

No

ONS 15454 Release 3.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 Release 3.3

Yes

Yes

No

ONS 15454 Release 3.4

No

Yes

No

ONS 15454リリース4.0 [1]

No

Yes

No

ONS 15454 Release 4.1

No

Yes

No

ONS 15454 Release 4.5

No

Yes

No

ONS 15454 Release 4.6

No

Yes

Yes

ONS 15454 Release 5.0

No

No

Yes

ONS 15454 Release 6.0

No

No

Yes

[1] PCまたはUNIXワークステーションで古いバージョンのJREが稼働している場合は、ソフトウェアリリース4.0以降で通知されます。

Common-Control Cardソフトウェアリリースの互換性

次の表に、各共通制御カードのCisco Transport Controller(CTC)ソフトウェアリリースの互換性を示します。

カード

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

TCC+

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

-

-

-

-

TCC2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TCC2P

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

XC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

-

-

XCVT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC10G

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC-VXC-10G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

AIC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AIC-I

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AEP

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Common-Control Card(CC)のクロスコネクトの互換性

次の表に、各共通制御カードの相互接続カードの互換性を示します。

カード

XCVTカード

XC10Gカード[1]

XC-VXC-10Gカード^1

TCC+ [2]

Yes

Yes

-

TCC2

Yes

Yes

Yes

TCC2P

Yes

Yes

Yes

XC

-3

-3

-3

XCVT

Yes

-3

-3

XC10G

-3

Yes

-3

XC-VXC-10G

-3

-3

Yes

AIC-I

Yes

Yes

Yes

AEP

Yes

Yes

Yes

[1] SA-ANSIまたはSA-HDシェルフアセンブリが必要です。

[2] TCC+はソフトウェアR4.5以降と互換性がありません。

[3]これらのクロスコネクトカードは、アップグレード中のみ互換性があります。

電気カードソフトウェアリリースの互換性

次の表に、各電気カードのCTCソフトウェア互換性を示します。

電気カード

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

EC1-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1/E1-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3-12E

○1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12E

○1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-6(Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-12(Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

DS3i-N-12

-

-

-

-

-

-

-

可能（4.1.2）

-

Yes

-

Yes

Yes

ソフトウェアR3.0以降を使用して、DS-3Eカードのすべての拡張パフォーマンスモニタリング機能を有効にします。ソフトウェアR2.2.2では、DS-3Eカードは、強化されたパフォーマンスモニタリングなしで古いDS-3カードとして動作します。

Electrical Card Cross-Connect Compatibility

次の表に、各電気カードの相互接続カードの互換性を示します。

電気カード

XCVTカード

XC10Gカード[1]

XC-VXC-10Gカード^1

EC1-12

Yes

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

DS3-12E

Yes

Yes

Yes

DS3N-12E

Yes

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

Yes

Yes

DS3XM-6(Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3XM-12(Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3i-N-12

Yes

Yes

Yes

DS1/E1-56

Yes

Yes

Yes

[1] 15454-SA-ANSIまたは15454-SA-HDシェルフアセンブリが必要です。

光カードソフトウェアリリースの互換性

次の表に、各光カードのCTCソフトウェア互換性を示します。

光カード

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5 [1]

R4.6

R4.7^1

R5.0

R6.0

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 [2]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 [3]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192LR1550)

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192-LR2)

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

OC192SR1/STM64IO Short ReachおよびOC192/STM64 Any Reach [4]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

[1] DWDMのみのリリース。

[2] OC-192およびOC-48の任意のスロットカード動作を有効にするには、XC10GまたはXC-VXC-10Gカード、TCC+/TCC2/TCC2Pカード、ソフトウェアR3.1以降、および15454 54-SA-ANSIまたは154545-SA-HDシェルフアセンブリTCC+カードはソフトウェア4.5以降と互換性がないことに注意してください。

[3] OC-192およびOC-48の任意のスロットカード動作を有効にするには、XC10GまたはXC-VXC-10Gカード、TCC+/TCC2/TCC2Pカード、ソフトウェアR3.1以降、および15454 54-SA-ANSIまたは154545-SA-HDシェルフアセンブリ

注：TCC+カードはソフトウェア4.5以降と互換性がありません。

[4] CTCでは、これらのカードはOC192-XFPとして指定されています。

光カードのクロスコネクトの互換性

次の表に、各光カードのクロスコネクトカードの互換性を示します。

光カード

XCVTカード

XC10Gカード[1]

XC-VXC-10GCard^1

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

○2

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

○2

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

Yes

Yes

OC192SR1/STM64 IO Short ReachおよびOC192/STM64 Any Reach（OC192-XFPカード）

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

Yes

Yes

Yes

[1] 15454-SA-ANSIまたは15454-SA-HDシェルフアセンブリが必要です。

[2] スロット5、6、12、13にソフトウェアリリース3.2以降が必要です。

イーサネットカードソフトウェアの互換性

次の表に、各イーサネットカードのCTCソフトウェア互換性を示します。

カード

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

E100T-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E100T-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1000-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1K-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100T-12

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100X-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

ML1000-2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

CE-100T-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

イーサネットカードの相互接続互換性

次の表に、各イーサネットカードの相互接続カードの互換性を示します。

カード

XCVTカード

XC10Gカード[1]

XC-VXC-10Gカード^1

E100T-12

Yes

-

-

E1000-2

Yes

-

-

E100T-G

Yes

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

G1K-4

はい。スロット5、6、12、13でサポート

Yes

Yes

ML100T-12

はい。スロット5、6、12、13でサポート

Yes

Yes

ML1000-2

はい。スロット5、6、12、13でサポート

Yes

Yes

ML100X-8

はい。スロット5、6、12、13でサポート

Yes

Yes

CE 100T-8

Yes

Yes

Yes

[1] 15454-SA-ANSIまたは15454-SA-HDシェルフアセンブリが必要です。

SANカードの互換性

次の表に、各SANカードの相互接続互換性を示します。

SANカード

XCVTカード

XC10Gカード[1]

XC-VXC-10Gカード^1

FC_MR-4

Yes

Yes

Yes

[1] SA-ANSIまたはSA-HDシェルフアセンブリが必要です。

CTC/CTMの互換性

次の表に、各ONS15454 SONETソフトウェアリリースのCTM互換性を示します。

CTCバージョン(SONET)

CTMバージョン

R2.20.0x(2.2.0)

CTM R2.1.x(CTC R2.1.3 - R2.2.2付)

R3.00.0x(3.0)

CTM R3.0、3.2、4.0、4.1、4.6

R3.10.0x(3.1)

CTM R3.1、3.2

R3.20.0x(3.2)

CTM R3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、4.7

R3.30.0x(3.3)

CTM R3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、R4.7

R3.40.0x(3.4)

CTM R3.2、4.0、4.1、4.6、4.7

R4.0.0x(4.0)

CTM R4.0、4.1、4.6、4.7

4.1.0x(4.1)

CTM R4.1、4.6、4.7

R4.6.0x(4.6)

CTM R4.6、4.7

R 5.0x

CTM R5.0、6.0

R6

CTM R6.0

関連情報

- ONS 15454 SDH MSPP ハードウェアおよびソフトウェア互換性マトリックス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems