内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定手順

Cisco DSL ルータと PC の接続

HyperTerminal の起動とセットアップ

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

Cisco DSL ルータの設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

ご使用中のシスコのデジタル加入者線（DSL）ルータには、インターネット サービス プロバイダー（ISP）からダイナミック パブリック IP アドレスが割り当てられています。

注：この例では、次の2種類の設定が強調表示されています。

- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

- ネットワーク アドレス変換（NAT）。

重要：始める前に、COM ポートのモニタリングを実行している可能性のある、PC 上のすべてのプログラムを終了します。PDA やデジタル カメラなどのデバイスによってプログラムがシステム トレイに配置され、これにより、Cisco DSL ルータの設定が原因で COM ポートが使用できなくなる場合が多くあります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定手順

Cisco DSL ルータと PC の接続

ロール型ケーブルを使用してコンソールを接続します。これによって Cisco DSL ルータのコンソール ポートと PC の COM ポートが接続されます。Cisco DSL ルータに用意されているコンソール ケーブルは、明るい青色のフラット ケーブルです。ロール型ケーブルのピン割り当て、または RJ-45 から DB9 コンバータへのピン割り当ての詳細については、『コンソールおよび AUX ポートのためのケーブル接続ガイド』を参照してください。

1. シスコ コンソール ケーブルの一端の RJ-45 コネクタを Cisco DSL ルータのコンソール ポートへ接続します。

2. コンソール ケーブルのもう一端の RJ-45 コネクタを、RJ-45 から DB9 へのコンバータに接続します。

3. この DB9 コネクタを PC の空いている COM ポートに接続します。

HyperTerminal の起動とセットアップ

次のステップを実行します。

1. PC で HyperTerminal プログラムを起動します。

2. HyperTerminal セッションをセットアップします。

1. セッションに名前を割り当て、[OK] をクリックします。

2. [Connect To] ウィンドウで [Cancel] をクリックします。

3. [File] > [Properties] を選択します。

4. [Properties] ウィンドウで [Connect Using] リストに移動し、コンソール ケーブルの DB9 側を接続する COM ポートを選択します。

5. [Properties] ウィンドウで [Configure] をクリックし、次の値を入力します。

- ビット/秒：9600

- データ ビット：8

- パリティ：なし

- ストップ ビット：1

- フロー制御：なし

6. [OK] をクリックします。

7. [Call] メニューで [Disconnect] をクリックします。

8. [Call] メニューで [Call] をクリックします。

9. [HyperTerminal] ウィンドウ上にルータ プロンプトが表示されるまで、Enter キーを押します。

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

次のステップを実行します。

1. 特権モードを開始するために、ルータ プロンプトで enable と入力します。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. ルータ上の既存の設定をクリアします。

Router#write erase

3. ルータをリロードすると、ルータはブランクのスタートアップ コンフィギュレーションを使用して起動します。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- The router reload can take a few minutes.

4. ルータのリロード後、イネーブル モードを再度開始します。

Router>enable

Router#

Cisco DSL ルータの設定

次のステップを実行します。

1. トラブルシューティング セクションの debug 出力を適切に記録して表示するために、service timestamp を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. Cisco DSLルータのロギングコンソールを無効にして、ルータの設定中にトリガーされる可能性のあるコンソールメッセージを抑制します。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. ルーティング設定オプションに柔軟性を持たせるために、ip routing、ip subnet-zero、および ip classless を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip routing

Router(config)#ip subnet-zero

Router(config)#ip classless

Router(config)#end

4. Integrated Routing and Bridging(IRB)グローバルパラメータを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#bridge irb

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#bridge 1 route ip

Router(config)#end

5. Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスで IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

NAT の設定（オプション）イーサネット インターフェイスで内部 NAT を有効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#ip address

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

6. Cisco DSLルータのATMインターフェイスに、ATM相手先固定接続(PVC)、カプセル化タイプ、ブリッジグループを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

7. Cisco DSLルータにダイナミックIPアドレスを割り当てられるように、ブリッジ仮想インターフェイス(BVI)を作成して設定します。

NAT の設定（オプション）BVIインターフェイスでNAT outsideを有効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#interface bvi 1

Router(config-if)#mac address

Router(config-if)#ip address dhcp client-id ethernet0

Router(config-if)#no ip directed-broadcast

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#end

8. ISPのデフォルトゲートウェイをネクストホップとして使用して、デフォルトルートを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

Router(config)#end

9. この手順はNAT用：ダイヤラインターフェイスのスタティックパブリックIPアドレスを共有できるように、Cisco DSLルータでグローバルNATコマンドを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

Router(config)#access-list 1 permit

Router(config)#end

オプション設定

ISP から追加の IP アドレスを提供されている場合は NAT プール。

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

Router(config)#ip nat pool

netmask

Router(config)#end

インターネット ユーザが内部サーバにアクセスする必要がある場合はスタティック NAT。

Router(config)#ip nat inside source static tcp

{80 or 25}

{80 or 25} extendable

Router(config)#end

10. この手順は、DHCPサーバ用（オプション）Cisco DSLルータを、IPアドレスのプールを持つDHCPサーバとして設定し、Cisco DSLルータのイーサネットインターフェイスに接続されているホストに割り当てます。DHCP サーバによって、IP アドレス、DNS、およびデフォルト ゲートウェイ IP アドレスが、ホストに動的に割り当てられます。

Router#configure terminal

Router(config)#ip dhcp excluded-address

Router(config)#ip dhcp pool

Router(dhcp-config)#network

Router(dhcp-config)#default-router

Router(dhcp-config)#dns-server

Router(dhcp-config)#end

11. Cisco DSLルータのロギングコンソールを有効にし、すべての変更をメモリに書き込みます。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

コンフィギュレーション

このドキュメントの「設定手順」セクションの手順を完了すると、以下のような設定になります。

ダイナミック IP アドレスが割り当てられた Cisco DSL ルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

bridge irb

!

ip subnet-zero

!

!--- For the DHCP Server:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

!--- For NAT:

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

interface bvi1

mac-address <address from line 2 of show interface bvi1>

ip address dhcp client-id ethernet0

!--- For NAT:

ip nat outside

no ip directed-broadcast

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload !--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add these static NAT configuration statements: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25} !---

{80 or 25} extendable !--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, the configuration of !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 allows NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

確認

これで、Cisco DSL ルータは非対称デジタル加入者線（ADSL）サービスに対応して稼働しています。設定を確認するには、show run コマンドを実行します。

Router#show run

Building configuration...

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

トラブルシュート

ADSL サービスが適切に動作しない場合、『IRB を使用した RFC1483 ブリッジングのトラブルシューティング』を参照してください。

この設定およびトラブルシューティングガイドの前のページに戻ります – IRBとダイナミックIPアドレス。

『Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド』のメイン ページに戻ります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems