内容

概要

説明

概要

このドキュメントでは、別のドキュメント『OSPFでのフォワーディングアドレスの選択についての理解』で説明されている概念を拡張し、Cisco NexusシリーズイーサネットスイッチのネットワークオペレーティングシステムであるNX-OSを使用する場合の違いについて説明します。

説明

上記のドキュメントによると、フォワーディングアドレスは、次のルールを使用して自律システム境界ルータ(ASBR)で選択されます。

1.エリア内にループバックインターフェイスが設定されている場合、ループバックインターフェイスのIPアドレスがフォワーディングアドレス(FA)として選択されます。

2.最初の条件が満たされていない場合、Open Shortest Path First(OSPF)インターフェイスリストの最初のインターフェイスのIPアドレスがフォワーディングアドレスとして選択されます。OSPFインターフェイスリストは、show ip ospf interface briefコマンドを使用して表示できます。上のインターフェイスがOSPFに接続された最後のインターフェイスです。

ただし、2番目のルールはNX-OSには適用されません。

NX-OSでは、ループバックインターフェイスがない場合、OSPFインターフェイスIDによって転送アドレスが決定されます。

最も高いIDを持つインターフェイスのIPアドレスは、インターフェイスがパッシブであるかどうかにかかわらず、FAとして選択されます。

インターフェイスIDは動的であり、システムのリロード後に変更される可能性があることに注意してください。

インターフェイスがOSPFから削除され、再び追加された場合、削除操作と追加操作の間に別の新しいインターフェイスがOSPFに追加されると、OSPFインターフェイスリストのIDが変更されることがあります。

これは、OSPFインターフェイスIDリソースが周期的に使用されるためです。

インターフェイスがOSPFインターフェイスリストから削除されると、割り当てられたインターフェイスIDがリサイクルされます。つまり、別のインターフェイスがOSPFインターフェイスに追加されると、そのインターフェイスにIDが割り当てられます。

リサイクルされたすべてのIDが枯渇した場合にのみ、新しいインターフェイスIDが次のOSPFインターフェイスに割り当てられます。

次に例を示します。

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- vlan201がOSPFから削除されると、ID 678が解放されます。

- 次に、vlan 202がOSPFに追加されると、ID 678がvlan 202に割り当てられます。

- 次に、vlan 201が追加され直され、新しい大きなIDがvlan 201に割り当てられます。

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0