内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

SFTP サーバのセットアップ

バックアップ

アップグレード

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Finesse サーバとしてセキュア FTP（SFTP）サーバをセットアップする方法について説明します。また、バックアップ、アップグレード、およびトラブルシューティングの手順についても説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SFTP サーバ

- Cisco Unified Voice Operating System（VOS）プラットフォーム用のコマンドライン インターフェイス（CLI）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Finesse ソフトウェア、バージョン 9.1(1)

- freeFTPd SFTP サーバ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

SFTP サーバのセットアップ

この手順は、freeFTPd を使用してユーザを作成する方法と、SFTP のセットアップ、開始、および確認の方法について説明します。

1. [freeFTPd Settings] で、[User properties] に移動し、SFTP ユーザを作成します。そして、認可方式として [Password Stored as SHA1 hash] を選択します。

2. [freeFTPd Settings] で、[SFTP] セクションに移動し、SFTP がインストールされているワークステーション上のアクティブなネットワーク インターフェイス カード（NIC）を選択します。

3. SFTP ルート ディレクトリがデフォルトに設定されていることを確認します。

SFTP プロセスが開始されると、パス c:\Program Files\freeFTPd\sftproot に別のフォルダが、アカウントの名前で作成されます。デフォルトでは、このフォルダが、その特定のアカウントのルート フォルダになります。

4. SFTP を開始し、サーバが動作していることを確認します。

バックアップ

Finesse は VOS プラットフォームにインストールされているため、Cisco Unified Communications プラットフォームで提供されるバックアップおよびリソースのツールであるディザスタ リカバリ システム（DRS）を利用します。

注:URL https://<Finesse Server IP>:8443/drfで、FinesseサーバのDRSアプリケーションにアクセスできます。バックアップ/復元のページにログインするには、管理者ユーザ アカウントの資格情報が必要です。

この手順では、バックアップ デバイスを追加し、バックアップを開始して監視し、バックアップ データを見つける方法について説明します。

1. SFTPサーバが稼働しているワークステーションのIPアドレスを指定します。ユーザ名とパスワードは、SFTPセットアップ中に定義されたものになります。

2. ルートフォルダのパス名を「。」として定義します。フル パスを指定した場合は、SFTP が DRS アプリケーションに接続されません。

3. バックアップ ページからバックアップを開始します。GUI から進捗状況を確認し、ログを収集できます。

4. バックアップが完了すると、データがルート フォルダの下に保存されます。

注：実稼働時間外にバックアッププロセスを実行します。DRS バックアップは、OPENFIRE プロセスを停止するように設計されているため、エージェントはログアウトします。Cisco bug ID CSCuf51868、「DRS バックアップにより Finnesse のフェールオーバーが発生する」を参照してください。

アップグレード

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。

この手順では、Finesse をアップグレードする方法を説明しています。

1. CLI コマンド プロンプトで、utils system upgrade initiate コマンドを入力して Finnesse をアップグレードし、SFTP の詳細を入力します。パスが「.」のみであることを確認します。

2. アップグレードおよびバージョンの切り替えが完了したら、CLI コマンド プロンプトで Cisco Security Agent（CSA）を無効にします。

注:GUIを使用してhttps://<YourFinesseServer>/cmplatformというURLでアップグレードを実行できますが、これはサポートされていません。アップグレード時には Tomcat サービスがダウンするため、GUI がアップグレードの進行状況の更新を停止します。内部的には、アップグレードが問題なく続行されます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。

注：特定のshowコマンドが、Output Interpreter Tool(登録ユーザ専用)でサポートされています。show コマンドの出力の分析を表示するには、Output Interpreter Tool を使用します。

アップグレードまたはバージョンの切り替えが失敗した場合は、ログを実行し、CLI の情報を収集して、問題のトラブルシューティングを実行できます。

admin: show version active

admin: show version inactive

admin: file get install desktop-install.log

admin: file get install install.log

場合によっては、Cisco Finesse リリース 8.5(3) から 9.0(1) へのアップグレード後に、バージョンの切り替えが失敗し、エラーが表示されます。

0000000014: 10.168.148.18: Mar 23 2013 16:47:31.640 +0000: CCBU_main-3-EXCEPTION

%[exception_id=java.lang.IllegalStateException: DBState is not new or

migrated]: An exception occured ; If this problem persists, Cisco TAC should

be contacted.

これは、データの破損が原因である可能性があります。これを回避するには、9.x を直接インストールします。