Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130618-CVE-2013-3375

初公開日 : 2013-06-18 14:22

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCue23798

CVE-2013-3375

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Central for Hosted Collaboration Solutionのポータルページの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当システムのWebインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザが指定した入力を適切にサニタイズできないことに起因します。攻撃者は、悪意のあるリンクにアクセスするようにユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は悪意のあるサイトにユーザを誘導するリンクを提供し、ユーザを悪意のあるリンクに従うよう説得するために誤解を招く言語または命令を使用する可能性があります。

影響を受けるバージョンの最新のリストについては、「ベンダーのお知らせ」セクションのバグレポートを参照してください。

該当製品

シスコは、 CVE-2013-3375のリンクで、Bug ID CSCue23798のセキュリティ通知をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Prime Central for Hosted Collaboration Solutionバージョン9.0には脆弱性が存在していました。Cisco Prime Central for Hosted Collaboration Solutionの新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

クロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃とこれらの脆弱性を悪用する方法の詳細については、Cisco適用対応策速報 Understanding Cross-Site Scripting(XSS)Threat Vectorsを参照してください

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130618-CVE-2013-3375

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年6月18日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。