内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

VCSを使用するためにCisco TelePresence Serverを設定します

H.323ゲートキーパーとして機能するVCSに登録します

SIPレジストラとして機能するVCSに登録します

概要

このドキュメントでは、Cisco Video Communication Server （VCS ）を使用するCisco TelePresence Serverを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco TelePresence VCS

- Cisco TelePresence Server

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco TelePresence VCS

- Cisco TelePresence Server

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

VCSを使用するためにCisco TelePresence Serverを設定します

Cisco VCS は、TelePresence Server の H.323 ゲートキーパーおよび Session Initiation Protocol（SIP）レジストラの両方にできます。別の1台のCisco VCSおよびSIPアドレスとTelePresence ServerのH.323 IDを登録できます。同じVCSのネットワーク設定とVCS設定に依存で両方を登録することもできます。

Cisco VCS に登録するための設定を TelePresence Server で行うには、TelePresence Server にログインし、[Configuration] > [System settings] に移動して、次の操作を行います。

H.323ゲートキーパーとして機能するVCSに登録します

1. [Use gatekeeper] ボックスをオンにします。

2. Cisco VCS のアドレスを [Address] フィールドに入力します。

3. TelePresence Server の H.323 ID を入力します。

4. [Apply Changes] をクリックします。

SIPレジストラとして機能するVCSに登録します

1. Cisco VCS のアドレスを [Outbound address] フィールドに入力します。

2. TelePresence Server の SIP ユーザ名を入力します。

3. [Apply Changes] をクリックします。

[Status] ページに移動して、登録ステータスを確認します。

ヒント：H.323 および SIP の登録設定の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。