内容

概要

Codian 製品で、ビデオ ストリームにピンクや緑のパッチが表示されるのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MCU 851製品が0個あります。

Q. Codian製品のビデオストリームにピンクまたは緑色のパッチが表示されるのはなぜですか。

A.デコードされたビデオで見られるピンクと緑のパッチや線は、パケットロスやビデオストリームの誤ったデータの結果であることが多くあります。多くのビデオコーデック（H.261、H.263、H.264を含む）はY'CbCrシステムを使用してカラースペースを表します。ここで、Y'は「輝度」（輝度）コンポーネントで、CbおよびCrは青色コンポーネントです。多くのY'CbCr値には相当するRGB値はなく、ディスプレイ上の色は使用されるアルゴリズムの詳細によって異なります。Y'CbCr値(0,0,0)は緑色に変換されることが多く、Y'CbCr値(255,255,255)はピンク色に変換されます。これらの色は、次に示す色に似ています。

上記の症状が発生した場合は、通常のパケット損失およびネットワークのトラブルシューティング手順に従ってください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems