内容

概要

Codian シリアル ケーブルのピン割り当てとは何ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050、Cisco TelePresence MSE 8000、Cisco TelePresence MCU MSE 8510、および Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 製品に関連します。

Q. Codianシリアルケーブルのピン割り当ては何ですか。

A.

RJ45オス型

接続

DB9ピン（メス）

1

—

8

0

—

6

3 MCU TX

—

0

4 GND

—

5

5 GND

—

5

MCU RX X 6

—

3

7

—

4

8

—

7

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems