内容

概要

TANDBERG Codian 製品用の SMNP システムの OID は何ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MSE 800000 Cisco TelePresence MCU MSE 8510製品

Q. TANDBERG Codian製品のSMNPシステムOIDは何ですか。

A. Codian製品のシステムオブジェクトID(OID)は、製品タイプによって若干異なります。形式は次のとおりです。

1.2.826.0.1.4616240.1.<製品ID>.<製品番号>。

製品IDは次のとおりです。

- MCU:1

- IP VCR:0

- ISDN GW:3

- IP GW:4

以下に、いくつかの例を示します。

MCU 4215のOIDは1.2.826.0.1.4616240.1.1.4215です

ISDN GW 3240のOIDは1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240です

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems